Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Causa

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere Umbrella API Error 403 nel dashboard Meraki durante l'integrazione.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Umbrella

- Meraki

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Meraki può essere integrato con Umbrella immettendo una chiave e un segreto dell'API Umbrella nel dashboard Meraki passando a Rete > Configura > Generale > Nuove credenziali nel dashboard Meraki. Questo errore si verifica quando si immettono la chiave e i valori segreti dell'API Umbrella in Meraki:

Umbrella API Error. Code: 403. Error:

Soluzione

Per l'integrazione con Meraki, devi usare una chiave API "Umbrella Network Devices" e un segreto:

1. Aprire il dashboard Umbrella.

2. Selezionare Admin > API Keys > Legacy Keys > Umbrella Network Devices > Generate Token.

3. Generare la chiave API e il segreto richiesti.

4. Inserire queste credenziali nel dashboard Meraki in Rete > Configura > Generale > Nuove credenziali.

Causa

Questo errore si verifica quando si utilizza una chiave e un tipo di segreto dell'API Umbrella errati.