Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere il problema "404: Pagina non trovata" nella pagina Cisco Umbrella Warn.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

La pagina di Umbrella Warn sta restituendo un "404: Pagina non trovata".

Soluzione

Verificare di aver aggiunto gli intervalli di indirizzi IP Umbrella da questo articolo all'elenco dei domini esterni: Elenco IP e domini di Secure Web Gateway da consentire nel firewall del cliente. Se sono stati aggiunti, rimuoverli dall'elenco dei domini esterni e provare a visualizzare nuovamente la pagina di avviso. Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Umbrella.