Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Panoramica

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare Umbrella Virtual Appliance (VA) per registrare gli eventi in un server syslog remoto.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Umbrella Virtual Appliance versione 3.1.x e successive supportano la registrazione su un server syslog remoto.

È possibile registrare questi messaggi su un server syslog utilizzando questa funzione:

- Aggiornamenti e riavvii VA

- Accede al VA e esegue qualsiasi comando di configurazione sul VA

- Richieste di domini interni inoltrate da VA ai server DNS locali. La registrazione di queste richieste può fornire visibilità sull'origine delle richieste DNS per i domini interni.

Le istruzioni per la configurazione del login remoto su VA sono contenute nella documentazione di Umbrella.