Sommario

Introduzione

Panoramica

Introduzione

Questo documento descrive le modifiche apportate ai data center Umbrella edge in Sudafrica.

Panoramica

A partire dal 2 dicembre 2021, sono in vigore le seguenti modifiche ai dati Umbrella edge:

- Città del Capo, Sud Africa è una nuova location per Umbrella. I clienti possono ora connettersi a questo sistema per servizi SIG completi, tra cui DNS, Secure Web Gateway e Cloud Delivery Firewall.

- Johannesburg, Sudafrica, è ora abilitato per servizi SIG completi, incluso il firewall fornito dal cloud (in precedenza era DNS e gateway Web protetto).

È stata creata una nuova area per le connessioni del tunnel IPsec: AF-1. Città del Capo e Johannesburg sono i due membri di questa regione. Le connessioni a uno di questi centri dati vengono automaticamente reindirizzate all'altro in caso di manutenzione o interruzioni.

Entrambi i centri dati si trovano in strutture di co-locazione Teraco neutre dal punto di vista del vettore, con peer in NAPAfrica Internet Exchange.

Gli aggiornamenti a questi centri dati periferici espandono la nostra rete globale in rapida crescita. Grazie all'innovativa architettura cloud globale e al routing anycast, la maggior parte dei clienti in queste aree si connette automaticamente ai centri dati aggiornati.

Inoltre, mentre ci impegniamo a mantenere elevati i tempi di attività per tutti i nostri centri dati, la nostra soluzione di routing potenziato instrada senza problemi e instrada automaticamente il traffico verso il centro dati più vicino nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un centro dati non sia disponibile, anche per i tunnel IPsec.