Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Causa

Ulteriori informazioni

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere l'errore "PersistLocalConfig failure" nei log di Cisco Active Directory Connector in Cisco Umbrella.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Quando si visualizzano i log di Cisco Active Directory Connector da Cisco Umbrella Dashboard, viene visualizzato questo messaggio di errore:

PersistLocalConfig failure: Access to the path 'C:\Program Files\OpenDNS\OpenDNS Connector\Config.dat' is denied.

Soluzione

Non eseguire Setup.msi dal file ZIP.

Causa

Questo messaggio indica che i file config.dat e Config-init.dat sono stati creati in sola lettura. Questo si verifica in genere quando il file Setup.msi viene eseguito all'interno del file ZIP anziché estratto da esso.

Ulteriori informazioni

Invia i log di Active Directory Connector al supporto Umbrella