Sommario

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare la segnalazione degli indirizzi IP privati per i Chromebook in Umbrella utilizzando i modelli DNS-over-HTTPS (DoH).

Panoramica

Con Private IP Address Reporting, è possibile visualizzare gli indirizzi IP privati delle Chromebooks direttamente nei report del dashboard Umbrella. Questa funzione è disponibile per i Chromebook che utilizzano modelli DoH predefiniti e gestiti per le sessioni guest ed è progettata per migliorare la visibilità e la gestione dei dispositivi all'interno dell'ambiente.

Caratteristiche principali

- Segnalazione indirizzi IP privati:

Vedere Chromebook indirizzi IP privati nei report del dashboard Umbrella.

- Supporto modelli DoH:

Compatibile con i modelli DoH predefiniti e gestiti per le sessioni guest.

Procedura di configurazione

1. Copiare l'URI del modello DoH:

Recuperare il modello DoH pertinente dal dashboard Umbrella.

2. Inserisci segnaposto indirizzo IP privato:

Aggiungere il segnaposto DEVICE_IP_ADDRESSES nell'URI del modello DoH.

3. Aggiorna Google Admin Console:

Applicare il modello DoH aggiornato nella console di amministrazione di Google per l'unità organizzativa appropriata.

Note importanti

- Tutti i Chromebook devono essere aggiornati a ChromeOS 126 o versioni successive prima di configurare questa funzione.

- In questo modo si evita la potenziale perdita di connettività Internet e protezione DNS.

- Questa funzione è supportata solo per i Chromebook su reti gestite.

Risorse correlate:

Per istruzioni complete sulla configurazione, consultare la documentazione ufficiale: Enable Reporting for Private IP Address of Chromebook Device (Abilita creazione rapporti per indirizzo IP privato del dispositivo Chromebook)