Sommario

Introduzione

Panoramica

Spiegazione

Introduzione

Questo documento descrive quali siti Cisco Umbrella sono sempre autorizzati tramite il tunnel Cloud Delivery Firewall.

Panoramica

Lo scopo di questo articolo è quello di fornire un elenco di domini e indirizzi IP che sono sempre consentiti nel tunnel e che hanno la precedenza su qualsiasi regola firewall definita dall'utente nella sezione Criteri firewall del dashboard ombrello

Spiegazione

Quando si configurano le regole del firewall nella sezione Criteri firewall di Umbrella Dashboard, tenere presente che questi siti sono sempre consentiti tramite il firewall recapitato dal cloud:

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- IP Cisco Umbrella Anycast: 208.67.222.222, 208.67.220.220, 208.67.222.220 e 208.67.220.222

- IP OpenDNS FamilyShelf: 208.67.222.123 e 208.67.220.123