Sommario

Introduzione

Questo documento descrive una finestra di manutenzione pianificata che ha interessato client mobili il 2024-01-13.

Panoramica

È stata eseguita un'attività di manutenzione pianificata per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del database. Durante questa finestra di 1 ora, alcuni servizi relativi ai client in roaming sono stati temporaneamente compromessi.

Pianificazione di manutenzione

- Data:2024-01-13

- Ora di inizio:06:30 UTC

- Ora di fine:07:30 UTC

- Durata:1 ora

- Componente Interessato:Client In Roaming

Servizi interessati

Durante il periodo di manutenzione, questi servizi sono stati interessati:

- Registrazioni nuovi client mobili:

Nuove registrazioni non disponibili.

- Modifiche alla configurazione:

Modifiche alla configurazione apportate prima della sincronizzazione della manutenzione con i client mobili. Le nuove modifiche apportate durante la manutenzione sono diventate effettive al termine della finestra.

- Modifiche dashboard:

Le operazioni quali le impostazioni di override di Secure Web Gateway (SWG) e le operazioni di massa per l'override di SWG e le eliminazioni di client mobili non erano accessibili.

- Visualizzazione amministrazione:

È possibile visualizzare i valori configurati in precedenza per i computer mobili, ad esempio i nomi di identità, ma non è possibile apportare modifiche.

- Informazioni client roaming:

È possibile che informazioni quali l'ultima sincronizzazione, i nomi di identità, il nome host e lo stato non visualizzino gli ultimi aggiornamenti.

Consigli

Per evitare interruzioni, pianificare nuove installazioni e modifiche dei client mobili al di fuori della finestra di manutenzione.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contatto di supporto o alla documentazione ufficiale Umbrella.