Sommario

Introduzione

Griglia app

Dettagli app

Filtro in base alla data

Ulteriori informazioni

Domande frequenti

Un'app è stata contrassegnata come "Non approvata". Perché non viene bloccata?

È possibile visualizzare un registro di ogni singola richiesta bloccata?

Introduzione

Questo documento descrive le richieste bloccate nel report di individuazione app: Griglia app (percentuale del totale) e Dettagli app (conteggio per identità).

Griglia app

% bloccate indica la percentuale di richieste DNS bloccate per l'organizzazione Umbrella nel periodo di tempo. Il periodo predefinito è 90 giorni.

360015971991

Dettagli app

La colonna Bloccato mostra il numero di richieste DNS bloccate per ogni identità nell'organizzazione Umbrella (per questa app specifica). Il periodo di tempo predefinito è 90 giorni.

È possibile accedere a questi dati in due modi:

- Facendo clic sul conteggio delle identità nel report principale Griglia applicazioni

- Facendo clic sul nome di un'app e selezionando la scheda "Identità"

360018187812

Filtro in base alla data

Per ottenere dati più recenti sulla percentuale di traffico bloccato, il report può essere filtrato per data.   Ciò consente di comprendere meglio gli effetti dei recenti cambiamenti politici.  Questo filtro è disponibile sia in Griglia app che in Dettagli app.

Ad esempio, è possibile filtrare la griglia delle applicazioni principali per visualizzare le richieste bloccate di ieri:

360015928892

Nota: Il periodo di tempo predefinito è di 90 giorni, ma può essere filtrato in base a un singolo giorno. Altri intervalli di date non sono attualmente disponibili ma sono nella roadmap dei prodotti.

Ulteriori informazioni

È importante ricordare quanto segue:

- Ogni blocco rappresenta una singola richiesta DNS filtrata da Umbrella.

- Alcune app generano naturalmente più richieste DNS di altre.  Alcune app generano poco traffico DNS anche quando sono in uso, mentre altre generano richieste frequenti anche quando sono inattive.  Umbrella conta i colpi ma non è consapevole dell'intento dell'utente.

- Vengono conteggiati tutti i tipi di blocchi DNS Umbrella.  tra cui sicurezza, contenuto, elenco di destinazione, applicazione e altri blocchi.

- Il blocco di un'applicazione non dovrebbe avere alcun impatto immediato sul report di individuazione app...

- I dati di individuazione app vengono aggregati solo una volta al giorno

- La visualizzazione predefinita mostra 90 giorni di dati, quindi può essere necessario del tempo per riflettere il blocco del 100%.

Domande frequenti

Un'app è stata contrassegnata come "Non approvata". Perché non viene bloccata?

"Non approvato" è un'etichetta che aiuta il flusso di lavoro ma non blocca fisicamente l'app.  È necessario bloccare l'app in altro modo, ad esempio tramite la pagina "Impostazioni applicazione":

360022777211

È possibile visualizzare un registro di ogni singola richiesta bloccata?

Il report di App Discovery non è attualmente in grado di eseguire questo livello di indagine "forense".  È tuttavia possibile cercare le applicazioni bloccate utilizzando la ricerca attività ombrello. Il filtro Applicazione viene visualizzato nella finestra di dialogo Ricerca avanzata.

360015931092

Nota: Attualmente questa funzionalità funziona solo per le app supportate per il blocco (quelle in Impostazioni applicazione).