Sommario

Introduzione

Panoramica sugli aggiornamenti automatici

Processo aggiornamento automatico

Introduzione

In questo documento viene descritto il funzionamento degli aggiornamenti automatici per il client di roaming Umbrella e vengono descritte le opzioni per la gestione della pianificazione degli aggiornamenti.

Panoramica sugli aggiornamenti automatici

Umbrella Roaming Client si aggiorna automaticamente all'ultima versione disponibile scaricando nuove versioni da Umbrella quando diventano disponibili.

- Umbrella non utilizza cicli di rilascio fissi; gli aggiornamenti vengono rilasciati in base alle esigenze per nuove funzionalità, correzioni di bug e modifiche comportamentali.

- È possibile iscriversi al forum di notifica delle release per ricevere aggiornamenti via e-mail relativi alle nuove release.

- Non è possibile impedire all'organizzazione di ricevere gli ultimi aggiornamenti del client Umbrella Roaming.

- Per ottenere il controllo sulla gestione e la pianificazione degli aggiornamenti, eseguire l'aggiornamento a Secure Client, che fornisce queste funzionalità.

Processo aggiornamento automatico

1. Il client di roaming Umbrella controlla l'API Umbrella tramite HTTPS per gli aggiornamenti ogni 1-2 ore.

2. Se è disponibile una versione più recente, il client la scarica in una cartella temporanea:

- Windows:

C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades

- macOS:

/Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client

3. Dopo aver rilevato una nuova versione, il client seleziona un tempo casuale compreso tra 5 e 20 minuti per iniziare l'installazione. Questo ritardo casuale, noto come "jitter", impedisce a un gran numero di client di scaricare gli aggiornamenti contemporaneamente, riducendo il rischio di saturazione della rete sia per l'infrastruttura Umbrella che per le reti dei clienti con larghezza di banda limitata.