Sommario

Introduzione

Panoramica

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare il report per i criteri firewall recapitati dal cloud sui tunnel di rete.

Panoramica

Per impostazione predefinita, la creazione di report per il firewall fornito da Umbrella Cloud non è abilitata. È necessario abilitare manualmente la funzionalità in ogni tunnel di rete per la ricezione di report per i criteri del firewall recapitati nel cloud.

Soluzione

Per abilitare il reporting nel dashboard:

1. Selezionare Criteri > Firewall.

2. Selezionare il tunnel di rete per abilitare il report.

3. Fare clic sui tre punti sul lato destro del tunnel selezionato.

4. Attivare lo switch per Log per abilitare il report.

360055369031

5. Attivare o disattivare l'interruttore di Log.

360055232232