Sommario

Introduzione

Premesse

Disabilita Gateway Web Sicuro

Introduzione

In questo documento viene descritto come impedire l'installazione del modulo SWG (Secure Web Gateway) di AnyConnect.

Premesse

Cisco ha annunciato il termine del ciclo di vita di Cisco AnyConnect nel 2023. Cisco ha annunciato la fine del ciclo di vita per Umbrella Roaming Client il 2 aprile 2024, e l'ultima data di supporto è il 2 aprile 2025. Molti clienti Cisco Umbrella stanno già beneficiando della migrazione a Cisco Secure Client e si è incoraggiati ad avviare la migrazione il prima possibile per ottenere un'esperienza di roaming migliore. Ulteriori informazioni in questo articolo della Knowledge Base: Come installare Cisco Secure Client con il modulo Umbrella?

Il modulo Secure Web Gateway (SWG) viene installato insieme al modulo Roaming Security (non è possibile separare i moduli) in AnyConnect versione 4.8 MR1+. Il modulo SWG viene abilitato al momento dell'installazione se la licenza Cisco Umbrella include l'accesso a Secure Internet Gateway (SIG).

Disabilita Gateway Web Sicuro

I clienti che non vogliono che il modulo SWG sia abilitato (azione predefinita) possono disabilitare la funzione sul proprio dashboard CiscoUmbrella in Distribuzioni > Computer mobili > Impostazioni client:

26452882497812