Sommario

Introduzione

Panoramica

Reimposta valore sale

Prima di abilitare l'opzione Reset

Dopo aver abilitato l'opzione Reset

Introduzione

In questo documento viene descritto come ripristinare il valore Salt per la sicurezza del client Chromebook.

Panoramica

In questo articolo vengono illustrati i passaggi che è possibile utilizzare per reimpostare il valore Salt per la configurazione della protezione del client Chromebook.

Al momento della scrittura di questo articolo, non è possibile reimpostare il valore Salt configurato tramite il dashboard Umbrella. Il valore Salt è necessario per la protezione del livello DNS (Domain Name System) in Protezione per il client Chromebook perché utilizza DNS su HTTPS (DoH) per inviare query DNS ai resolver Umbrella, come descritto nelle linee guida per la distribuzione.

Se è necessario reimpostare il valore Salt a causa di un errore di configurazione o di un altro problema, è necessario generare un ticket di supporto.

Reimposta valore sale

Generare un ticket di supporto richiedendo di reimpostare il valore Salt. Un tecnico di consulenza (TCE, Technical Consulting Engineer) del team di supporto può abilitare l'opzione di reimpostazione per l'organizzazione in modo da poter aggiornare personalmente il valore Salt.

Una volta che TCE ha attivato l'opzione di ripristino, configurare il valore Salt:

1. Accedi al dashboard Umbrella.

2. Selezionare Amministrazione > Configurazione Chromebook.

3. Individuare il campo Valore sale.

4. Fare clic sull'opzione Configureaccanto al valore Salt.

5. Immettere il nuovo valore Salt e salvare le modifiche.

Dopo aver completato questi passaggi, la configurazione di Chromebook Client utilizza il nuovo valore Salt.

Potete confrontare la sezione di configurazione del Chromebook prima e dopo che TCE abilita l'opzione di reimpostazione per il valore Salt nel quadro comandi Umbrella.

Prima di abilitare l'opzione Reset

Dopo aver abilitato l'opzione Reset