Sommario

Introduzione

Panoramica

Introduzione

Questo documento descrive le API legacy Umbrella e le integrazioni Cisco.

Panoramica

Dopo la loro fine del ciclo di vita, le API legacy Umbrella rimangono supportate solo per le integrazioni Cisco che non sono ancora state migrate all'API Umbrella.

Di seguito è riportato un elenco di integrazioni hardware ancora supportate:

Integrazione

Umbrella DNS

Tunnel Umbrella SIG

Cisco Catalyst SD-WAN

·

·

Cisco Catalyst Wireless

·

Switch Cisco Catalyst

·

· (con Cisco DNA Center)

Meraki MX

·

Meraki MR

·

Connettore Meraki Umbrella SD-WAN (Meraki MX)

·

·

Cisco+ Secure Connect

·

·

Cisco DNA Center/Catalyst Center

·

·

Cisco ASA

·

Cisco FMC

·

·

Cisco FTD

·

Cisco ISR

·

Oltre a queste integrazioni hardware, le API legacy Umbrella continuano a essere supportate per le integrazioni con queste piattaforme:

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

Per domande o assistenza sulle integrazioni di Cisco con Umbrella, contattare il supporto Umbrella all'indirizzo umbrella-support@cisco.com.