Sommario

Introduzione

Informazioni sulla fine del supporto

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la fine del ciclo di vita per Windows 7, 8 e 8.1.

Informazioni sulla fine del supporto

Il 10 gennaio 2023 Cisco ha terminato il supporto per Umbrella Enterprise Roaming Client (standalone) e Umbrella Roaming Security Module per AnyConnect in esecuzione su Windows 7, 8 e 8.1. Questa data coincide con la fine degli aggiornamenti della sicurezza estesi per Microsoft Windows 7 e la fine del supporto per Windows 8.1.

A partire da questa data non sono state apportate modifiche che interrompano le installazioni su questi sistemi operativi. Tuttavia, le future modifiche a Umbrella possono causare interruzioni di questi client senza preavviso. È consigliabile passare a una versione più recente di Windows.

Nota: Il supporto di AnyConnect VPN per Windows 7, 8 e 8.1 non è influenzato da questa modifica. Per ulteriori informazioni, vedere le note di rilascio di AnyConnect VPN e Cisco Secure Client:

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect410/release/notes/release-notes-anyconnect-4-10.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/Cisco-Secure-Client-5/release/notes/release-notes-cisco-secure-client-5-0.html

Informazioni correlate

- Fine ciclo di vita di Windows 8.1

- Fine ciclo di vita di Windows 7

- Supporto tecnico Cisco e download