Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Panoramica

Download dei file

Test solo CDFW

Test di CDFW+SWG

Avvertenze per il download

Introduzione

Questo documento descrive come eseguire un test di velocità per i tunnel firewall o di rete forniti dal cloud in Cisco Umbrella.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il SIG (Cisco Umbrella Secure Internet Gateway).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Cisco Umbrella fornisce più download per testare le prestazioni del tunnel di rete. Questi file esistono in ogni centro dati e possono essere utilizzati come una buona misurazione delle prestazioni per determinare la velocità media di download per un download di file reale. Misurano le prestazioni della vostra infrastruttura tunnel e Umbrella senza sovraccarico aggiuntivo della connessione tra Umbrella e un sito Web di terze parti.

Per una revisione di base del test di velocità, è possibile passare a http://speedtest.checkumbrella.com/. Per una risoluzione più approfondita dei problemi, fare riferimento ai test descritti più avanti in questo articolo.

Download dei file

È possibile scaricare i file utilizzando uno strumento che misura la velocità media.  Di seguito è riportato un esempio di utilizzo dell'arricciatura che consente di stampare l'avanzamento per impostazione predefinita:

curl http://146.112.255.0:8080/target-10M -o /dev/null

5195287462548

Test solo CDFW

http://146.112.255.0:8080/target-100M

http://146.112.255.0:8080/target-10M

Test di CDFW+SWG

http://146.112.255.0/target-100M

http://146.112.255.0/target-10M

Avvertenze per il download

- Questi file vengono forniti "così come sono" senza documentazione o supporto per il test.

- Quando si esegue il test, disabilitare altri software antivirus e di sicurezza Web (incluso Cisco AnyConnect).

- Disabilitare altre soluzioni di sicurezza Web locali (proxy, filtro URL) durante il test.

- Le prestazioni possono essere influenzate dal traffico concorrente che si sta generando.