Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Panoramica

Pagine di prova

Introduzione

Questo documento descrive come eseguire il test di Cisco Umbrella con le destinazioni di test.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Una volta completata la configurazione di Umbrella, è possibile testare il sistema puntando il browser verso una delle destinazioni di test di Umbrella.

Nota: OpenDNS è stato rinominato in Cisco Umbrella. È tuttavia possibile notare che in alcune pagine di prova viene visualizzato OpenDNS. Si è ancora nella posizione corretta. Umbrella sta aggiornando queste pagine per visualizzare il nuovo nome e logo Cisco Umbrella.

Queste pagine di prova si applicano alla copertura DNS Umbrella e non agli utenti con copertura SIG (Secure Internet Gateway) attiva.

Pagine di prova

URL pagina di prova

Tipo di pagina di prova

Descrizione

examplemalwaredomain.com

Pagina di test malware

Usa questo link per verificare che Umbrella ti stia proteggendo dai domini con minacce di malware.

examplebotnetdomain.com

Pagina di prova Callback di comando e controllo

Usa questo link per verificare che Umbrella ti stia proteggendo dai domini con minacce di Command and Control Callback.

exampleadultsite.com

Pagina di prova contenuti per adulti

Usa questo link per verificare che Umbrella sia configurato per bloccare l'accesso ai siti con contenuti per adulti (pornografia).

www.internetbadguys.com

Pagina di prova del phishing

Utilizzare questo collegamento per verificare che Umbrella sia configurato per proteggere l'utente dall'accesso ai domini di phishing.

welcome.umbrella.com

Pagina di test della configurazione del sistema

Utilizzare questo collegamento per verificare di aver configurato il sistema per l'utilizzo di Umbrella.

https://ssl-proxy.opendnstest.com/

Proxy intelligente con decrittografia SSL

Utilizzare questo collegamento per verificare che Umbrella sia configurato in modo da utilizzare la decrittografia SSL nel proxy intelligente quando si accede a un dominio.

http://proxy.opendnstest.com/

Pagina di prova del proxy intelligente.

Utilizzare questo collegamento per verificare che il proxy intelligente sia configurato correttamente.

Nota: I domini di test non possono essere utilizzati per il test se si utilizza solo un tunnel di rete (CDFW) con un criterio Web.

Per un elenco degli indirizzi IP delle pagine Cisco Umbrella Block, vedere Informazioni sugli indirizzi IP delle pagine Umbrella Block.