Sommario

Introduzione

Panoramica

Introduzione

In questo documento vengono descritti gli eventi e gli ID evento che vengono letti da un connettore per impostazione predefinita.

Panoramica

Tecnicamente, Umbrella Virtual Appliance (VA) ha solo la visibilità dell'indirizzo IP di origine da cui riceve una query DNS. Affinché un utente venga associato alla richiesta DNS, VA opera insieme al connettore che determina l'esecuzione di un mapping da utente a IP. Per ulteriori informazioni, vedere Integrare Active Directory utilizzando VA o CSC.

Il connettore legge gli eventi con ID specifici dai registri eventi di protezione nei controller di dominio. Questi eventi vengono quindi analizzati e il nome utente e l'indirizzo IP di origine vengono inviati all'amministratore di sistema, che crea quindi un mapping tra l'IP di origine e l'utente.

Se questi eventi non vengono controllati dai controller di dominio, il processo di mapping dei VA non può essere eseguito correttamente. In questo articolo viene descritto esattamente il tipo di ID di evento che il connettore cerca per impostazione predefinita.

IDEvento

Descrizione

4624

L'evento 4624 documenta ogni tentativo riuscito di accedere al computer locale, indipendentemente dal tipo di accesso, dalla posizione dell'utente o dal tipo di account.

528

L'evento 528 viene registrato ogni volta che un account accede al computer locale, tranne nel caso di accessi alla rete. L'evento 528 viene registrato sia che l'account utilizzato per l'accesso sia un account SAM locale o un account di dominio.

540

L'evento 540 viene registrato quando un utente in un altro punto della rete si connette a una risorsa, ad esempio una cartella condivisa, fornita dal servizio Server nel computer.

4768

Questo evento viene registrato solo nei controller di dominio e vengono registrate sia le istanze riuscite che quelle non riuscite di questo evento.

4769

Questo ID evento viene utilizzato sia per le richieste di ticket di servizio riuscite che per quelle non riuscite.

Se il connettore non è in grado di leggere gli eventi direttamente dai registri eventi protezione del controller di dominio, è possibile generare un ticket di supporto con Umbrella che richiede la modifica in sottoscrizione WMI. Nel caso di sottoscrizioni WMI, il connettore sottoscrive tutti gli eventi elencati in precedenza. Inoltre, il connettore sottoscrive anche eventi di disconnessione con EventID, come indicato di seguito. Si noti che, per impostazione predefinita, il connettore non legge questi eventi di disconnessione dai registri eventi protezione.

IDEvento

Descrizione

538

L'evento 538 viene registrato ogni volta che un utente si disconnette, da una connessione di rete, da un accesso interattivo o da un altro tipo di accesso (vedere l'evento 528 per un grafico dei tipi di accesso).

4647

Questo evento segnala la fine di una sessione di accesso e può essere correlato all'evento di accesso 4624 utilizzando l'ID di accesso.

4634

Questo evento segnala anche la fine di una sessione di accesso e può essere correlato all'evento di accesso 4624 utilizzando l'ID di accesso.