Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Panoramica

Spiegazione

Passaggi successivi dopo la verifica della rete

Introduzione

In questo documento viene descritto il motivo per cui lo stato della rete può essere visualizzato come "Verifica" in Umbrella Dashboard.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sul DNS Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

In questo articolo viene descritto cosa significa quando lo stato della rete viene visualizzato come Verifica in sospeso quando si invia una rete come in questa schermata in Distribuzioni> Reti.

360002660463

.

Nota: Prima che una rete sia stata verificata, il criterio principale viene sempre visualizzato come criterio predefinito.

Spiegazione

Quando vedi questo stato, viene generato un ticket che viene inviato direttamente all'Assistenza Umbrella per la verifica. Questo processo aiuta Umbrella Support:

- Assicurarsi che non vi siano conflitti di rete tra i clienti (ad esempio, 192.0.0.1/32 è in conflitto con 192.0.0.0/24 perché si trova all'interno della subnet).

- Confermare la proprietà dell'indirizzo IP.

Nota: Non è necessaria alcuna interazione da parte tua a meno che Umbrella non richieda una documentazione per provare la proprietà di questo IP.

Passaggi successivi dopo la verifica della rete

È possibile visualizzare lo stato della rete come Inattivo. Si tratta di un comportamento normale in quanto la rete può impiegare 4 ore per propagarsi e mostrare come Attivo dopo la verifica. Se la rete continua a essere inattiva dopo 24 ore, fare riferimento a questo articolo per la causa potenziale.

Nota: Anche se la rete viene visualizzata come inattiva nelle prime 4 ore, è comunque possibile applicare criteri all'identità di rete.