Sommario

Introduzione

Premesse

Elenco comandi

Identifica la sincronizzazione successiva

Riprova registrazione

Recupera dati locali di archiviazione Chrome

Recupera dati di sincronizzazione archiviazione Chrome

Controlla allarmi

Cancella tutti i dati di archiviazione

Verifica configurazione gestita

Imposta proxy diretto

Ottieni i dettagli proxy

Cancella cache DNS

Riprova registrazione durante il debug

Riprova sincronizzazione durante il debug

Sincronizzazione non riuscita

Abilitare/disabilitare l'estensione SWG localmente

Selezione manuale di un centro dati proxy SWG specifico

Disabilitare l'estensione Secure Web Gateway (SWG)

Introduzione

In questo documento viene descritto come utilizzare i comandi Chromebook per identificare e risolvere i problemi relativi alle estensioni UCC-SWG o UCC2.0.

Premesse

Questi comandi di risoluzione dei problemi di Chromebook possono essere utilizzati per identificare e risolvere i problemi con le estensioni Umbrella Chromebook Client Secure Web Gateway (UCC-SWG) o UCC2.0 per aiutare a ridurre la causa dei problemi relativi all'estensione durante il processo di risoluzione dei problemi.

Elenco comandi

Identifica la sincronizzazione successiva

chrome.storage.sync.get(console.log)

chrome.storage.local.get(t=>t.syncDataExeceptionList.filter(t1=>t1.match('googleapis.com')))

Riprova registrazione

Cancellare i dati di registrazione eseguendo questo comando e ricaricando l'estensione.

chrome.storage.sync.clear()

Recupera dati locali di archiviazione Chrome

chrome.storage.local.get(console.log)

Recupera dati di sincronizzazione archiviazione Chrome

chrome.storage.sync.get(console.log)

Controlla allarmi

chrome.alarms.getAll(console.log)

Cancella tutti i dati di archiviazione

chrome.storage.sync.clear()

chrome.storage.local.clear()

Verifica configurazione gestita

Questo comando controlla la configurazione gestita sottoposta a push da Google Admin Console (GAC). Eseguire questo comando e correggere eventuali dati di registrazione dalla cache globale, se necessario.

chrome.storage.managed.get(console.log)

Imposta proxy diretto

chrome.proxy.settings.set(

{value: {mode: ‘direct’}, scope: ‘regular’}

)

Ottieni i dettagli proxy

chrome.proxy.settings.get({}, (details)=>

console.log(details.value))

Cancella cache DNS

chrome://net-internals/#dns

Riprova registrazione durante il debug

1. Avviare una modifica della rete

2. Ricarica l'estensione

Riprova sincronizzazione durante il debug

1. Avviare una modifica della rete

2. Ricaricare l'estensione

Sincronizzazione non riuscita

Se la sincronizzazione non riesce, la sincronizzazione verrà tentata di nuovo tre volte. I dati sono chrome.storage.local vuoti e il chrome.storage.sync file contiene solo dati di registrazione.

Abilitare/disabilitare l'estensione SWG localmente

1. Abilita le opzioni per gli sviluppatori in Google Admin Console (GAC)

2. In ChromebookConfig è stato eseguito il push dell'estensione impostata failClose su false.

3. In Chromebook andare a chrome://extensions. It lists Secure Web Gateway (SWG) Umbrella Chromebook Client.

4. Aprire la pagina di sfondo.

5. In Console eseguire questo comando:

6. chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);

7. Al termine, la protezione SWG è disabilitata. Per riabilitare la protezione, aggiornare o ricaricare l'estensione dal browser Chrome.

Selezione manuale di un centro dati proxy SWG specifico

Questo comando è utile per la risoluzione dei problemi al fine di isolare o restringere un problema.

var config = {

mode: "fixed_servers",

rules: {

singleProxy: {

host: "146.112.67.8",

port:8888

},

bypassList: ["*.umbrella.com"]

}

}

Disabilitare l'estensione Secure Web Gateway (SWG)

chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);