Sommario

Introduzione

Comportamento dello stato delle funzionalità in AnyConnect 4.8.01090

Spiegazione degli Stati di protezione

Introduzione

In questo documento viene descritto perché lo stato della protezione Web può essere visualizzato come non protetto in AnyConnect 4.8.01090.

Comportamento dello stato delle funzionalità in AnyConnect 4.8.01090

Con AnyConnect Client versione 4.8.01090, il client può segnalare lo stato di protezione DNS come protetto, visualizzando lo stato di protezione Web come non protetto.

Spiegazione degli Stati di protezione

AnyConnect 4.8.01090 introduce il supporto per il servizio Umbrella Secure Web Gateway (SWG). L'attivazione di questo servizio richiede un abbonamento Umbrella SIG Essentials, SIG Advantage o SIG Add-on attivo. Quando la sottoscrizione appropriata è attiva, il client dell'endpoint AnyConnect abilita il servizio SWG di Umbrella.

Per i clienti che non hanno un abbonamento basato su SIG e installano AnyConnect 4.8.01090, il client visualizza i segnaposto delle statistiche Umbrella SWG e un messaggio che indica che lo stato della protezione Web non è protetto.

360043162551

360043127312

- Il messaggio non protetto si applica solo al servizio SWG Umbrella.

- La protezione DNS rimane attiva e funzionale, indipendentemente dallo stato del servizio SWG.

- Lo stato della protezione DNS non è influenzato dallo stato non protetto della protezione Web.

- Le versioni future di AnyConnect offrono messaggi migliorati sullo stato e sul livello di protezione dei servizi Umbrella.