Sommario

Introduzione

Panoramica

Introduzione

In questo documento vengono descritti i codici di risposta (RCodes) DNS (Domain Name System) comuni nei registri di query DNS.

Panoramica

In questa tabella viene descritta in dettaglio la funzione dei messaggi DNS restituiti più comuni e dei corrispondenti (RCodes) che possono essere visualizzati nei registri durante l'esecuzione di una query DNS. Ogni RCode ha il proprio scopo nell'infrastruttura DNS. In genere, quando si esegue la maggior parte delle operazioni di esplorazione riuscite viene visualizzato NOERROR (RCODE:0). Tutti gli altri codici restituiti sono considerati errori.

Per un elenco esaustivo di questi codici, vedere la sezione relativa ai codici RCODE DNS di questo collegamento: Parametri DNS (Domain Name System)

Messaggio restituito DNS

Codice di risposta DNS

Funzione

NESSUN ERRORE

CODIFICA:0

Query DNS completata

EX

CODIFICA:1

Errore formato query DNS

SERVFAIL

CODIFICA:2

Il server non è riuscito a completare la richiesta DNS

NXDOMAIN

CODIFICA:3

Il nome di dominio non esiste

NOTIMP

CODIFICA:4

Funzione non implementata

RIFIUTATO

CODIFICA:5

Il server non ha risposto alla query

YXDOMAIN

CODIFICA:6

Nome che non può esistere. Esiste

XRRSET

CODIFICA:7

Reset che non può esistere, esiste

NOTAUTH

CODIFICA:8

Server non autorevole per la zona

NOTZONE

CODIFICA:9

Nome non presente nella zona