Sommario

Introduzione

Informazioni

Introduzione

A partire dal 22 ottobre 2021, i clienti Umbrella possono ora collegarsi al nostro più recente centro dati periferico di Querétaro, Messico, per servizi SIG completi, tra cui DNS, Secure Web Gateway e Cloud Delivered Firewall.

Informazioni

È stata creata una nuova regione per le connessioni del tunnel IPsec: LA-1. I membri iniziali di questa regione sono Querétaro e Miami, Florida. In futuro Miami sarà sostituita da una seconda DC dell'America Latina con un proprio indirizzo IP. I clienti possono utilizzare Atlanta per il failover automatico o configurare manualmente un altro data center per i tunnel di backup.

Questo nuovo centro dati periferico espande la nostra azienda in rapida crescitarete globale. Grazie all'innovativa architettura globale di cloud e anycast routing, la maggior parte dei clienti della regione si connetterà automaticamente a questo nuovo centro dati.

Inoltre, mentre ci impegniamo a mantenere elevati i tempi di attività per tutti i nostri centri dati, la soluzione di routing potenziato instrada senza problemi il traffico verso il centro dati più vicino successivo se per qualsiasi motivo un centro dati non è disponibile.