Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Putty

SecureCRT

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare i diversi client SSH per il corretto funzionamento con l'appliance Cisco ThreatGrid tramite SSH.

Problema

Il client SSH visualizza una pseudografica errata quando si connette a un'appliance Cisco ThreatGrid.

Soluzione

Putty

Passaggio 1. Selezionare DEC-MCS come set di caratteri remoti in Configurazione PuTTy -> Finestra -> Traduzione, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Immettere putty come stringa di tipo terminale in Configurazione PuTTY -> Connessione -> Dati, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Aprire la sessione configurata.

SecureCRT

Passaggio 1. Selezionare Linux come terminale in Session Options (Opzioni sessione) -> Terminal (Terminale) -> Emulation (Emulazione), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Aprire la sessione configurata.