Sommario

Introduzione

Cloud Secure Malware Analytics

US (Stati Uniti) Cloud

Cloud UE (Europa)

CA (Canada) Cloud

AU (Australia) Cloud

Appliance Secure Malware Analytics

Interfaccia dirty

Uscita dalla rete remota

Interfaccia pulita

Interfaccia di amministrazione

Introduzione

Questo documento delinea le configurazioni di rete essenziali da implementare sul firewall per garantire il funzionamento senza problemi di Secure Malware Analytics.

Contributo dei tecnici Cisco TAC.

Cloud Secure Malware Analytics

US (Stati Uniti) Cloud

URL di accesso: https://panacea.threatgrid.com

Nome host

IP

Port

Dettagli

panacea.threatgrid.com

63.97.201.67

63.162.55.67

443

Per il portale di analisi sicura dei malware e i dispositivi integrati (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.chi.threatgrid.com

200.194.241.35

443

Finestra Interazione di esempio

glovebox.rcn.threatgrid.com

63.97.201.67

443

Finestra Interazione di esempio

glovebox.scl.threatgrid.com

63.162.55.67

443

Finestra Interazione di esempio

fmc.api.threatgrid.com

63.97.201.67

63.162.55.67

443

Servizio analisi file FMC/FTD

Cloud UE (Europa)

URL di accesso: https://panacea.threatgrid.eu

Nome host

IP

Port

Dettagli

panacea.threat.eu

62.67.214.195

200.194.242.35

443

Per il portale di analisi sicura dei malware e i dispositivi integrati (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.muc.threat.eu

62.67.214.195

443

Finestra Interazione di esempio

glovebox.fam.threat.eu

200.194.242.35

443

Finestra Interazione di esempio

fmc.api.threat.eu

62.67.214.195 200.194.242.35

443

Servizio analisi file FMC/FTD

Il vecchio IP 89.167.128.132 è stato ritirato. Aggiornare le regole del firewall con gli IP sopra indicati.

CA (Canada) Cloud

URL di accesso:https://panacea.threatgrid.ca

Nome host

IP

Port

Dettagli

panacea.thregrid.ca

200.194.240.35

443

Per il portale di analisi sicura dei malware e i dispositivi integrati (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.kam.threat.ca

200.194.240.35

443

Finestra Interazione di esempio

fmc.api.threat.ca

200.194.240.35

443

Servizio analisi file FMC/FTD

AU (Australia) Cloud

URL di accesso:https://panacea.threatgrid.com.au

Nome host

IP

Port

Dettagli

panacea.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Per il portale di analisi sicura dei malware e i dispositivi integrati (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.syd.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Finestra Interazione di esempio

fmc.api.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Servizio analisi file FMC/FTD

Appliance Secure Malware Analytics

Di seguito sono riportate le regole firewall consigliate per ciascuna interfaccia di Secure Malware Analytics Appliance.

Interfaccia dirty

Utilizzato dalle macchine virtuali per comunicare con Internet in modo che gli esempi possano risolvere il DNS e comunicare con i server di comando e controllo (C&C)

Consenti:

Direzione

Protocollo

Port

Destinazione

Nome host

Dettagli

In uscita

IP

QUALSIASI

QUALSIASI

Consigliato, ad eccezione dei casi specificati nella sezione Nega.

Utilizzato per consentire la connettività per l'analisi.

In uscita

TCP

22

54.173.231.161 1

63.97.201.98 2

63.162.55.98 2

support-snapshots.threatgrid.com

Utilizzato per il caricamento automatico della diagnostica di supporto

Nota: è richiesta la versione software 1.2+

In uscita

TCP

22

54.173.181.217 1

54.173.182.46 1

63.162.55.97 2

63.97.201.97 2

appliance-updates.threatgrid.com

Aggiornamenti accessorio

In uscita

TCP

19791

54.164.165.137 1

34.199.44.202 1

63.97.201.96 2

63.162.55.96 2

rash.threatgrid.com

Supporto remoto/Modalità di supporto accessorio

In uscita

TCP

22

54.173.124.172 1

63.97.201.99 2

63.162.55.99 2

appliance-licensing.threatgrid.com

Gestione delle licenze

1Questi IP verranno disabilitati nel prossimo futuro.

2Questi sono i PI che sostituirebbero quelli indicati nel punto 1. Si consiglia di aggiungere entrambi gli IP fino a quando la comunicazione sulle modifiche IP non verrà effettuata nel prossimo futuro.

Uscita dalla rete remota

Utilizzato dall'accessorio per il tunneling del traffico VM verso un'uscita remota precedentemente nota come tg-tunnel.

Direzione

Protocollo

Port

Destinazione

In uscita

TCP

21413

173.198.252.53

In uscita

TCP

21413

163.182.175.193 **

In uscita

TCP

21417

69.55.5.250

In uscita

TCP

21415

69.55.5.250

In uscita

TCP

21413

76.8.60.91

Nota: l'uscita remota 4.14.36.142 è stata rimossa e non è più in produzione. Accertarsi che tutti gli IP menzionati siano stati aggiunti all'elenco delle eccezioni del firewall.

** L'uscita remota 163.182.175.193 verrà sostituita da 173.198.252.53

Nega:

Direzione

Protocollo

Porta/e

Destinazione

Dettagli

In uscita

SMTP

QUALSIASI

QUALSIASI

Per evitare che il malware invii posta indesiderata.

In entrata

IP

QUALSIASI

Interfaccia dirty appliance di analisi malware sicura

Consigliato, ad eccezione dei casi specificati nella sezione Consenti sopra.

Consente la comunicazione per l'analisi.

Interfaccia pulita

Utilizzato da diversi servizi connessi per inviare esempi e per consentire agli analisti l'accesso all'interfaccia utente.

Consenti:

Direzione

Protocollo

Porta/e

Destinazione

Dettagli

In entrata

TCP

443 e 8443

Interfaccia Clean di Secure Malware Analytics

Accesso a WebUI e API

In entrata

TCP

9443

Interfaccia Clean di Secure Malware Analytics

Utilizzato per Glovebox

In entrata

TCP

22

Interfaccia Clean di Secure Malware Analytics

Accesso all'interfaccia utente di amministrazione su SSH

In uscita

TCP

19791

Host: rash.threatgrid.com

54.164.165.137 1 34.199.44.202.1

63.97.201.96 2, 63.162.55.96.2

Modalità di ripristino per il supporto di analisi malware sicuro.

1Questi IP verranno disabilitati nel prossimo futuro.

2Questi sono i PI che sostituirebbero quelli indicati nel punto 1. Si consiglia di aggiungere entrambi gli IP fino a quando la comunicazione sulle modifiche IP non verrà effettuata nel prossimo futuro.

Interfaccia di amministrazione

Accesso all'interfaccia utente di amministrazione.

Consenti:

Direzione

Protocollo

Porta/e

Destinazione

Dettagli

In entrata

TCP

443 e 8443

Interfaccia di amministrazione di Secure Malware Analytics

Utilizzato per configurare le impostazioni per hardware e licenze.

In ingresso

TCP

22

Interfaccia di amministrazione di Secure Malware Analytics

Accesso all'interfaccia utente di amministrazione su SSH