Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Modifica della password amministratore CLI

Reimposta altre password utente CLI

Reimposta la password dell'utente Web

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire la reimpostazione della password sull'accessorio Cisco Telemetry Broker (CTB).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Amministrazione Linux di base

- Architettura di base di Cisco Telemetry Broker

- Per reimpostare la password, è necessario l'accesso da console all'interfaccia della riga di comando (CLI) dell'accessorio desiderato.

Nota: Questo processo può essere eseguito solo su nodi di Gestore virtuale. Le appliance hardware sono limitate dall'avvio protetto.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Nodo di CTB Manager nella release 2.0.1.

- Nodo CTB Broker nella release 2.0.1.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

La password può essere impostata singolarmente per ogni utente, admin, root, e webadmin.

L'utente Web webadmin è disponibile solo per il nodo Manager in CTB.

Gli utenti admin e root  CLI sono disponibili sia in Manager che in Broker Node.

Nota: "webadmin" è il nome consigliato del primo account utente privilegiato creato durante l'installazione iniziale. È possibile che il primo account utente sia stato denominato in modo diverso durante l'installazione.

Modifica della password amministratore CLI

Se si conosce la password corrente dell'amministratore e si desidera semplicemente modificarla. A tale scopo, è possibile usare il comando sudo ctb-install —config, mentre si è collegati alla CLI come utente amministratore.

Reimposta altre password utente CLI

Per reimpostare le password utente della CLI:

1. Connettersi al nodo desiderato tramite connessione alla console.

2. Immettere il comando sudo shutdown -r now per riavviare il nodo.

3. Nel menu di GRUB, inserire e per aprire la schermata dei parametri di avvio. Nell'immagine è illustrato un esempio del menu di GRUB:

Esempio di menu di GRUB in un nodo CTB

4. Individuare la riga che inizia con linux . Posizionate il cursore alla fine della riga e immettete  init=/bin/bash. Accertarsi che vi sia uno spazio prima della stringa indicata in precedenza. L'immagine mostra un esempio di come il parametro aggiunto appare sullo schermo:

Schermata dei parametri con l'opzione aggiuntiva

5. Immettere Ctrl+X per avviare il nodo utilizzando i parametri configurati.

6. Una volta sulla shell radice, immettere il comando mount -n -o remount,rw /  per rimontare il file system radice. L'immagine mostra un esempio dell'output:

Output del comando remount

7. Per reimpostare la password dell'rootutente, immettere il passwdcomando. Per reimpostare la password delladmin'utente. immettere il comando passwd admin. Si noti che i normali requisiti per le password complesse rimangono invariati. L'immagine seguente mostra un esempio di reimpostazione della password per entrambi gli utenti:

Esempio di reimpostazione della password per entrambi gli utenti CLI

8. Premere i Ctrl+Alt+Del tasti in Windows o i Ctrl+Option+Del tasti in Mac per riavviare l'accessorio.

Reimposta la password dell'utente Web

Per reimpostare la passwordwebadmin:

1. Connettersi alla CLI del nodo di gestione come admin, tramite SSH o tramite console.

2. Eseguire il comando sudo docker exec -it titanium ./manage.py changepassword webadmin per reimpostare la password dell'utente Web. Si noti che i normali requisiti per le password complesse rimangono invariati.

root@test:/opt/titan/compose# sudo docker exec -it titanium ./manage.py changepassword webadmin

Changing password for user 'webadmin'

Password:

Password (again):

Password changed successfully for user 'webadmin'

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems