Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Campi obbligatori

Campi consigliati

Procedure ottimali

Verifica

Introduzione

Questo documento descrive le best practice e la configurazione di base di Netflow/IPFIX necessarie per Secure Network Analytics (SNA) per il caricamento della telemetria.

Prerequisiti

- Conoscenza SNA Cisco

- Conoscenze NetFlow/IPFIX

Requisiti

- Secure Network Analytics versione 7.2.1 o successive

- Flow Collector in 7.2.1 o versioni successive

- Accesso CLI come root a Flow Collector

Componenti usati

- Ciò dipende completamente dalla progettazione della rete e dai dispositivi selezionati per inviare NetFlow/IPFIX a Secure Network Analytics. La configurazione di NetFlow/IPFIX varia a seconda dell'esportatore. Per informazioni dettagliate sulla configurazione, rivolgersi al team di supporto di ciascun esportatore.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Flow Collector è un'appliance SNA incaricata di raccogliere, elaborare e archiviare i flussi che vengono inviati a Secure Network Analytics. Per NetFlow versione 9 o IPFIX, è possibile includere diversi campi nel modello NetFlow/IPFIX per aggiungere ulteriori informazioni relative al traffico di rete. Tuttavia, sono disponibili 9 campi specifici che devono essere inclusi nel modello NetFlow/IPFIX affinché il Flow Collector possa elaborare tali flussi. Flow Collector non elabora i flussi in ingresso che includono un modello non valido, pertanto SNA non visualizza le informazioni sul flusso di tali esportatori sotto interfaccia utente Web o client desktop.

Configurazione

Campi obbligatori

I campi successivi devono essere inclusi nel modello NetFlow/IPFIX per il caricamento della telemetria. Verificare che questi 9 campi siano inclusi nel modello NetFlow/IPFIX per consentire a Secure Network Analytics di elaborare i flussi in ingresso.

- Source IP Address

- Indirizzo IP di destinazione

- Porta di origine

- Porta di destinazione

- Protocollo di livello 3

- Conteggio byte

- Conteggio pacchetti

- Ora inizio flusso

- Ora fine flusso

Nota: è possibile includere più campi nella configurazione NetFlow/IPFIX, tuttavia i campi precedenti rappresentano i requisiti minimi di Secure Network Analytics per il caricamento della telemetria.

Campi consigliati

Si consiglia di includere i campi successivi nel modello NetFlow/IPFIX per raccogliere informazioni sull'interfaccia. Questa configurazione è necessaria per visualizzare le informazioni sull'interfaccia, ad esempio il nome e la velocità:

- Ingresso interfaccia

- Uscita interfaccia

Procedure ottimali

Inoltre, le impostazioni successive sono consigliate come best practice per garantire le prestazioni corrette di Secure Network Analytics.

- Imposta timeout attivo su 60 secondi

- Impostare il timeout di inattività su 15 secondi

- Impostare il timeout del modello su 30 secondi

Nota: la porta predefinita per NetFlow è 2055. Tuttavia, è possibile selezionare un'altra porta. Accertarsi di utilizzare la stessa porta durante il processo lc-ast sui Flow Collector.

Verifica

Per convalidare la configurazione del modello NetFlow/IPFIX, è possibile eseguire un'acquisizione di pacchetto tra l'utilità di esportazione e Flow Collector. Accedere al Flow Collector con l'utente root tramite SSH ed eseguire il comando:

tcpdump -nli [Collecting_Interface] host [Exporter_IP_Address] and port [NetFlow_Port] -w /lancope/var/tcpdump/[file_name].pcap

- Usare uno strumento SCP per esportare l'acquisizione del pacchetto dal Flow Collector (situato in /lancope/var/tcpdump) al computer locale e aprirla su Wireshark

- Identificare il frame in cui è stato ricevuto il modello NetFlow/IPFIX e aprirlo per convalidare i campi inclusi nel modello

Nota: i nomi dei campi visualizzati possono avere un aspetto diverso in ogni funzione di esportazione. Si tratta solo di un riferimento al modo in cui è possibile convalidare tali campi.