Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Download di software e guide all'aggiornamento

Matrice di supporto hardware

Manager e Flow Collector

Archivio dati

Sensore di flusso

Flow Replicator/UDP Director

Matrice di compatibilità delle applicazioni

Controllo crittografico ETA

Classificatore host

Diagrammi di rete e Generatore report (Generatore report è integrato nel prodotto a partire dalla versione 7.4.0)

Security Analisi e registrazione in locale (integrata in Product Start 7.5.1) e valutazione della visibilità

Aggiornamenti per release

Aggiorna release 7.3.x a 7.4.x

Aggiornamento della release 7.4.x alla versione 7.5.x

Timeline di supporto software

Notifiche di fine ciclo di vita

Fine ciclo di vita di FlexNet

Fine ciclo di vita di Global Threat Analytics (GTA)

Aggiornare messaggi di errore e avvisi

Introduzione

In questo documento vengono descritte alcune informazioni sulle best practice da adottare durante gli aggiornamenti a Secure Network Analytics (SNA) (in precedenza denominato Stealthwatch).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La SNA supporta solo gli aggiornamenti da una versione principale alla successiva. (ad esempio da 7.3.x a 7.4.x o da 7.4.x a 7.5.x) Gli skip della release non sono supportati. Se l'utente è a suo agio con il ripristino di tutti i dati allo stato predefinito in fabbrica, è possibile ricreare l'immagine di un accessorio hardware e installare una nuova VM.

Download di software e guide all'aggiornamento

- Il software e le guide per le release 7.3.2 e successive sono disponibili su Cisco Software Central

- Il software e le guide per le versioni precedenti alla 7.3.2 non sono più disponibili

Matrice di supporto hardware

Le informazioni di questa sezione sono ricavate dalla guida Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix alla versione 7.5.3.

Manager e Flow Collector

Archivio dati

Sensore di flusso

Flow Replicator/UDP Director

Matrice di compatibilità delle applicazioni

Le informazioni di questa sezione vengono ricavate dalla matrice di compatibilità delle versioni delle app di Secure Network Analytics

Controllo crittografico ETA

Classificatore host

Diagrammi di rete e Generatore report (Generatore report è integrato nel prodotto a partire dalla versione 7.4.0)

Security Analisi e registrazione in locale (integrata in Product Start 7.5.1) e valutazione della visibilità

Aggiornamenti per release

Aggiorna release 7.3.x a 7.4.x

Aggiornamenti alle release: 7.4.0, 7.4.1 e 7.4.2

Download di software: il software è disponibile presso Cisco Software Central

Guida all'aggiornamento: Guida all'aggiornamento per 7.3.x a 7.4.0 o 7.4.1

Guida all'aggiornamento: Guida all'aggiornamento da 7.3.x a 7.4.2

Aggiornamento della release 7.4.x alla versione 7.5.x

Aggiornamenti alle release: 7.5.0, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3

Download di software: il software è disponibile presso Cisco Software Central

Guida all'aggiornamento: Guida all'aggiornamento da 7.4.x a 7.5.0

Guida all'aggiornamento: Guida all'aggiornamento per 7.4.x e da 7.5.0 a 7.5.1

Guida all'aggiornamento: Guida all'aggiornamento per 7.4.x e da 7.5.x a 7.5.2

Guida all'aggiornamento: Guida all'aggiornamento per 7.4.x e da 7.5.x a 7.5.3

Timeline di supporto software

In genere, una release è coperta da Software Maintenance per 12 mesi dopo la release e riceve le correzioni di vulnerabilità e sicurezza per 18 mesi dopo la release. Per ulteriori informazioni sul modello della versione del software SNA e sulla timeline di supporto, consultare il bollettino sui prodotti Cisco Stealthwatch® Software Release Model e Release Support Timeline.

Questa tabella elenca le timeline di supporto a partire dalla release 7.1.1.

Release

Data di rilascio

Fine manutenzione software (EoS)

Fine supporto Vulnerabilità e sicurezza (EoVSS)

7.5.3*

25 agosto 2025

25 agosto 2026

25 febbraio 2027

7.5.2

24 febbraio 2025

24 febbraio 2026

24 agosto 2026

7.5.1

19 agosto 2024

19 agosto 2025

19 febbraio 2026

7.5.0

22 gennaio 2024

22° gennaio 2025,

22 luglio 2025

7.4.2

26 Marchottobre 2023

26 marzo 2024,

26 settembre 2024

7.4.1

09 May2022

09 2023May,

9 novembre 2023

7.4.0

2 novembre 2021

2 novembre 2022

02 May2023

7.3.2

01 giugno 2021

01 giugno 2022

1 dicembre 2022

7.3.1

04 feb 2021

4 febbraio 2022

04 agosto 2022

7.3.0

03 settembre 2020

03 settembre 2021

3 marzo 2022

7.2.1

17 giugno 2020

17 giugno 2021

1 luglio 2022

7.1.1

16 agosto 2019

16 agosto 2020

1 luglio 2022

* indica la release attualmente consigliata

Notifiche di fine ciclo di vita

Fine ciclo di vita di FlexNet

Le licenze FlexNet sono scadute il 31 dicembre 2022. Tutte le licenze SNA sono state trasferite a Cisco Smart Licensing.

Fine ciclo di vita di Global Threat Analytics (GTA)

GTA dovrebbe finire di vita il 31 luglio 2024. Nella nota di fine ciclo di vita vengono inoltre descritte le opzioni di migrazione.

Aggiornare messaggi di errore e avvisi

Numero 1: Failover SMC: Una volta avviato l'aggiornamento, NON eseguire il failover SMC fino a quando TUTTI gli accessori non vengono aggiornati, il sistema potrebbe diventare inutilizzabile.