Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Introduzione

Come utilizzare l'interfaccia Web di FMC

Genera un file di risoluzione dei problemi nella versione 6.x

Genera un file di risoluzione dei problemi nella versione 7.0+

Scarica un file di risoluzione dei problemi nella versione 6.x

Scarica un file di risoluzione dei problemi nella versione 7.0+

Video

Come utilizzare l'interfaccia Web di FDM

Genera un file di risoluzione dei problemi

Scarica un file di risoluzione dei problemi

Come utilizzare la CLI

Firepower Management Center

Dispositivi Firepower

Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

Copia di un file per la risoluzione dei problemi con CLI

Firepower Management Center

Dispositivi Firepower

Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

Video

Introduzione

In questo documento viene descritto come generare un file per la risoluzione dei problemi su Cisco Firepower.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti prodotti:

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Device Manager (FDM)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Modulo di servizio FirePOWER (SFR) in esecuzione su ASA

- Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su un FMC con software versione 5.0 o successive. È possibile utilizzare un FMC per generare un file di risoluzione dei problemi per l'accessorio di gestione stesso o per qualsiasi dispositivo gestito.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Introduzione

Un file di risoluzione dei problemi contiene una raccolta di messaggi di log, dati di configurazione e output di comandi. Viene utilizzato per determinare lo stato dell'hardware e del software Firepower. Se un tecnico Cisco richiede l'invio di un file di risoluzione dei problemi dal dispositivo Firepower, è possibile seguire le istruzioni fornite in questo documento. In alcune sezioni è inoltre disponibile un collegamento al portale video del Cisco Technical Assistance Center (TAC), da cui è possibile continuare la procedura illustrando video come procedere.

Come utilizzare l'interfaccia Web di FMC

Genera un file di risoluzione dei problemi nella versione 6.x

Per generare file di risoluzione dei problemi, completare i seguenti passaggi:

1. Nella versione 6.x, passare a System > Health > Monitor sull'interfaccia Web dell'accessorio di gestione per accedere alla pagina Health Monitor.

2. Per espandere l'elenco degli accessori e visualizzare gli accessori con uno stato particolare, fare clic sulla freccia alla fine della riga:

Suggerimento: se la freccia alla fine della riga di un livello di stato è rivolta verso il basso, nella tabella inferiore viene visualizzato l'elenco degli accessori per tale stato. Se la freccia punta verso destra, l'elenco degli accessori è nascosto.

3. Nella colonna Accessorio dell'elenco degli accessori selezionare il nome dell'accessorio di cui si desidera visualizzare i dettagli. Viene visualizzata la pagina Health Monitor Appliance.

4. Fare clic su Generate Troubleshooting Files. Viene visualizzata la finestra a comparsa Opzioni di risoluzione dei problemi.

5. Controllare la All Data per generare un report con tutti i possibili dati correlati oppure selezionare le singole caselle di controllo per personalizzare il report:

6. Fare clic su Generate e il Centro di gestione genera i file di risoluzione dei problemi.

Suggerimento: nella versione 6.x, per monitorare il processo di generazione dei file nello stato dell'operazione, passare alla Message Center icon (opzione tra Distribuisci e Sistema) > Tasks

Genera un file di risoluzione dei problemi nella versione 7.0+

1. Passa a System > Health > Monitor sull'interfaccia Web dell'accessorio di gestione per accedere alla pagina Health Monitor.

2. Nel menu Schermo selezionare il dispositivo FMC elencato. Quindi, selezionare View system & Troubleshooting Details opzione. In questo modo si espandono tutte le possibili opzioni di dettagli del sistema come mostrato nell'immagine:

3. Fare clic su Generate Troubleshooting Files. Viene visualizzata la finestra a comparsa Opzioni di risoluzione dei problemi.

4. Controllare la All Data per generare un report con tutti i possibili dati correlati oppure selezionare le singole caselle di controllo per personalizzare il report.

5. Fare clic su Generate e il Centro di gestione genera i file di risoluzione dei problemi.

Scarica un file di risoluzione dei problemi nella versione 6.x

Per scaricare una copia del file generato per la risoluzione dei problemi, andare alla pagina Stato attività nel CCP. Nella versione 6.x, passare alla Message Center icon  ( un'opzione tra Distribuisci e Sistema) > Tasks sull'interfaccia Web dell'accessorio di gestione per accedere alla pagina Stato attività.

Su 6.x:

Quando l'accessorio genera un file per la risoluzione dei problemi, lo stato dell'operazione cambia in Completed. È possibile individuare l'attività corrispondente ai file correlati generati. Fare clic sul pulsante Click to retrieve generated files e continuare con le richieste del browser per scaricare il file. I file vengono scaricati sul desktop in un unico .tar.gz file.

Scarica un file di risoluzione dei problemi nella versione 7.0+

Per scaricare una copia del file generato per la risoluzione dei problemi, andare alla pagina Stato attività nel CCP. Nella versione 7.x, passare alla Message Center icon ( un'opzione tra Ricerca globale e Sistema) > Tasks nell'interfaccia Web dell'accessorio di gestione per accedere alla pagina Stato task:

Quando l'accessorio genera un file per la risoluzione dei problemi, lo stato dell'operazione cambia in Success. Fare clic sul pulsante Click to retrieve generated files e continuare con le richieste del browser per scaricare il file. I file vengono scaricati sul desktop in un unico .tar.gz file.

Video

Per generare un file di risoluzione dei problemi di FMC e FTD con l'interfaccia Web di FMC, vedere Come generare il file di diagnostica di CSM.

Come utilizzare l'interfaccia Web di FDM

Genera un file di risoluzione dei problemi

All'interno della home page di FDM, passare alla Troubleshoot lungo la Request file to be created come mostrato nell'immagine:

Una volta posizionato il puntatore del mouse sul Request file to be created  , viene visualizzato un messaggio che indica che la generazione del file potrebbe richiedere fino a un'ora.

Dopo aver selezionato il Request file to be created , il pulsante Troubleshoot viene modificata per indicare che è stato richiesto un file. Questa azione può essere visualizzata nella sezione Elenco operazioni.

Passa a Task List > running per confermare che Troubleshoot esecuzione in corso.

Al termine dell'operazione, l'attività viene visualizzata nel Completed della scheda Task List.

Scarica un file di risoluzione dei problemi

Passare alla Troubleshoot e confermare la visualizzazione di due nuovi pulsanti. Dopo aver selezionato il Download , il browser Web visualizza un prompt. Continuare con la richiesta di salvataggio Troubleshooting file è stato appena generato.

I file vengono scaricati sul desktop in un unico .tar.gz file.

Nota: l'indicatore orario indica l'ora in cui è stato richiesto il file per la risoluzione dei problemi attualmente disponibile.

Selezionare il Re-request file to be created per generare un nuovo file di risoluzione dei problemi.

Nota: questa azione determina la sostituzione del file disponibile in precedenza con un nuovo file una volta generato.

Come utilizzare la CLI

Se si tenta di utilizzare il metodo di generazione descritto nelle sezioni precedenti e non è possibile accedere all'interfaccia Web dell'accessorio di gestione oppure se si verifica un problema di connettività tra l'accessorio di gestione e i dispositivi gestiti, non sarà possibile generare il file di risoluzione dei problemi. In questo caso, è possibile usare la CLI dell'accessorio per generare il file per la risoluzione dei problemi.

Firepower Management Center

Immettere questo comando in Firepower Management Center per generare un file di risoluzione dei problemi:

admin@FMC:~$ sudo sf_troubleshoot.pl

Starting /usr/local/sf/bin/sf_troubleshoot.pl...

Please, be patient.  This may take several minutes.

Troubleshoot information successfully created at /var/common/xxxxxx.tar.gz

Dispositivi Firepower

Immettere questo comando sui dispositivi/moduli FirePOWER e sui dispositivi gestiti virtuali per generare un file di risoluzione dei problemi:

> system generate-troubleshoot all

Starting /usr/local/sf/bin/sf_troubleshoot.pl...

Please, be patient.  This may take several minutes.

The troubleshoot option code specified is ALL.

Troubleshoot information successfully created at /var/common/xxxxxx.tar.gz

Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

Firepower 4100/9300 e Firepower 2100 con ASA in modalità piattaforma

È possibile ottenere un file per la risoluzione dei problemi direttamente dal sistema operativo Firepower eXtensible (FXOS). Per generare un file, è necessario connettersi all'indirizzo di gestione del dispositivo con Secure Shell (SSH).

Nota: FXOS 2.6.x+ consente di generare i file di supporto tecnico da Firepower Chassis Manager.

Una volta entrati nella CLI di FXOS, continuare con questi passaggi per generare il file:

- Firepower 4100 e 9300 con versioni FXOS precedenti alla 2.7:

FP4150# connect local-mgmt

FPr4150(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

Initiating tech-support information task on FABRIC A ...

Completed initiating tech-support subsystem tasks (Total: 1)

All tech-support subsystem tasks are completed (Total: 1[received]/1[expected])

The detailed tech-support information is located at workspace:///techsupport/20170116170843_FP4150_FPRM.tar

FP4150(local-mgmt)#

OSPF (Open Shortest Path First) fprm La parola chiave genera un file di risoluzione dei problemi per la gestione della piattaforma Firepower. Analogamente, il sistema consente anche di generare file di risoluzione dei problemi dallo chassis e dal modulo di sicurezza.

FP4150(local-mgmt)# show tech-support ?

chassis  Chassis

fprm     Firepower Platform Management

module   Security Module

- Firepower 4100 e 9300 con FXOS versione 2.7 e successive:

FP4150# connect local-mgmt

FP4150(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

WARNING: show tech-support fprm detail command is deprecated.

Please use show tech-support chassis 1 detail command instead.

In FXOS versione 2.7 e successive, il file di risoluzione dei problemi fprm è incluso nel file di risoluzione dei problemi dello chassis:

FP4150(local-mgmt)# show tech-support chassis 1 detail

Initiating tech-support information task on FABRIC A ...

- Firepower 2100 con ASA in modalità piattaforma:

fpr-2120# connect local-mgmt

fpr-2120 (local-mgmt)# show tech-support ?

fprm  FPRM

fpr-2120 (local-mgmt)# show tech-support fprm detail

fpr-2120_FPRM

The showtechsupport file will be located at workspace:/techsupport/20221212103515_ fpr-2120_FPRM.tar.gz

Initiating tech-support information task on FABRIC A ...

Nota: i file per la risoluzione dei problemi relativi a chassis e modulo non sono disponibili in Firepower 2100.

Una volta generato un file di risoluzione dei problemi, è possibile trovarlo nell'area di lavoro. Eseguire il comando per confermare:

FP4150(local-mgmt)# dir workspace:/techsupport

1 9912320 Jan 16 17:10:07 2012 20170116170843_FP4150_FPRM.tar

Usage for workspace://

4032679936 bytes total

43540480 bytes used

3784286208 bytes free

FP4150(local-mgmt)#

Firepower 1000/2100 e Secure Firewall 3100 con FTD

Utilizzare il comando connect fxos in CLISH per connettersi alla shell dei comandi FXOS:

> connect fxos

Connettersi alla shell dei comandi local-mgmt e generare il file di risoluzione dei problemi:

fpr1150# connect local-mgmt

fpr1150(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

fpr1150.abb.local_FPRM

The showtechsupport file will be located at workspace:/techsupport/20221212091405_fpr1150.abb.local_FPRM.tar.gz

Initiating tech-support information task on FABRIC A ...

WARNING: *** /mnt/disk0/smart-log/ is missing ***

WARNING: *** /tmp/softraid_env.xml is missing ***

WARNING: *** /tmp/nvme_build.log is missing ***

WARNING: *** /tmp/sed_build.log is missing ***

WARNING: *** /opt/cisco/platform/logs/QAT is missing ***

Completed initiating tech-support subsystem tasks (Total: 0)

fpr1150(local-mgmt)# dir workspace:/techsupport/

1 5776262 Dec 12 09:14:15 2022 20221212091405_fpr1150.abb.local_FPRM.tar.gz

Usage for workspace://

159926181888 bytes total

16198488064 bytes used

143727693824 bytes free

Copiare il file di risoluzione dei problemi sul server remoto:

fpr1150(local-mgmt)# copy workspace:/techsupport/20221212091405_fpr1150.abb.local_FPRM.tar.gz ?

ftp:        Dest File URI

http:       Dest File URI

https:      Dest File URI

scp:        Dest File URI

sftp:       Dest File URI

tftp:       Dest File URI

usbdrive:   Dest File URI

volatile:   Dest File URI

workspace:  Dest File URI

Firepower 1000/2100 e Secure Firewall 3100 con ASA in modalità appliance

Verificare la modalità FXOS:

ciscoasa# show fxos mode

Mode is currently set to appliance

Utilizzare il comando connect fxosadmin per connettersi alla shell dei comandi FXOS:

ciscoasa# connect fxos admin

Configuring session.

.

Connecting to FXOS.

...

Nota: in modalità multi-contesto, il comando connect fxos admin è disponibile nel sistema o nel contesto admin.

Connettersi alla shell dei comandi local-mgmt e generare il file di risoluzione dei problemi:

firepower-2130# connect local-mgmt

Warning: network service is not available when entering 'connect local-mgmt'

firepower-2130(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

firepower-2130_FPRM

The showtechsupport file will be located at workspace:/techsupport/20221212093206_firepower-2130_FPRM.tar.gz

Initiating tech-support information task on FABRIC A ...

Completed initiating tech-support subsystem tasks (Total: 0)

firepower-2130(local-mgmt)# dir workspace:/techsupport/

1 6902474 Dec 12 09:32:12 2022 20221212093206_firepower-2130_FPRM.tar.gz

Usage for workspace://

167921864704 bytes total

318324736 bytes used

167603539968 bytes free

Per copiare il file con la risoluzione dei problemi, tornare alla console ASA:

firepower-2130(local-mgmt)# exit

firepower-2130# exit

Connection with FXOS terminated.

Type help or '?' for a list of available commands.

ciscoasa# dir flash:/fxos

Directory of disk0:/fxos/

297718806  -rw-  6902474      09:32:12 Dec 12 2022  20221212093206_firepower-2130_FPRM.tar.gz

1 file(s) total size: 6902474 bytes

21475885056 bytes total (21212692480 bytes free/98% free)

Copiare il file di risoluzione dei problemi sul server remoto:

ciscoasa# copy disk0:/fxos/20221212093206_firepower-2130_FPRM.tar.gz ?

cluster:        Copy to cluster: file system

disk0:          Copy to disk0: file system

disk1:          Copy to disk1: file system

flash:          Copy to flash: file system

ftp:            Copy to ftp: file system

running-config  Update (merge with) current system configuration

scp:            Copy to scp: file system

smb:            Copy to smb: file system

startup-config  Copy to startup configuration

system:         Copy to system: file system

tftp:           Copy to tftp: file system

Copia di un file per la risoluzione dei problemi con CLI

Prima di copiare un file da FXOS al computer, verificare quanto segue:

- Il firewall del computer locale accetta la connessione in ingresso su tutte le porte necessarie. Se ad esempio si copia un file tramite Secure Shell, il computer deve consentire le connessioni da qualsiasi porta correlata, ad esempio la porta 22.

- È necessario eseguire il servizio Secure Copy (SCP). È possibile trovare vari software per server SSH/SCP su Internet. Tuttavia, Cisco non fornisce supporto per l'installazione e la configurazione di alcun server SCP specifico.

Firepower Management Center

Immettere questo comando su Firepower Management Center per copiare un file di risoluzione dei problemi:

admin@FMC:~$ sudo scp troubleshoot_file_name username@destination_host:destination_folder

Dispositivi Firepower

Immettere questo comando sui dispositivi FirePOWER e sui dispositivi gestiti virtuali per copiare un file di risoluzione dei problemi:

> file secure-copy hostname username destination_folder troubleshoot_file

Nota: in questo esempio, il hostname fa riferimento al nome o all'indirizzo IP dell'host remoto di destinazione, il username specifica il nome dell'utente sull'host remoto, destination_folder specifica il percorso di destinazione sull'host remoto e troubleshoot_file specifica il file di risoluzione dei problemi locale per il trasferimento.

Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

Firepower 4100/9300 e Firepower 2100 con ASA in modalità piattaforma

Per copiare un file di risoluzione dei problemi dal sistema operativo Firepower eXtensible (FXOS) al computer locale, eseguire questo comando sull'appliance Firepower:

FP4150(local-mgmt)# copy workspace:/techsupport/filename scp://username@ipaddress

Firepower 1000/2100 e Secure Firewall 3100 con FTD

Utilizzare il comando connect fxos in CLISH per connettersi alla shell dei comandi FXOS:

> connect fxos

Connettersi al comando local-mgmt e copiare il file di risoluzione dei problemi sul server remoto:

fpr1150# connect local-mgmt

fpr1150(local-mgmt)# copy workspace:/techsupport/20221212091405_fpr1150.abb.local_FPRM.tar.gz ?

ftp:        Dest File URI

http:       Dest File URI

https:      Dest File URI

scp:        Dest File URI

sftp:       Dest File URI

tftp:       Dest File URI

usbdrive:   Dest File URI

volatile:   Dest File URI

workspace:  Dest File URI

Firepower 1000/2100 e Secure Firewall 3100 con ASA in modalità appliance

È possibile copiare il file della risoluzione dei problemi dalla console ASA:

ciscoasa# dir flash:/fxos

Directory of disk0:/fxos/

297718806  -rw-  6902474      09:32:12 Dec 12 2022  20221212093206_firepower-2130_FPRM.tar.gz

1 file(s) total size: 6902474 bytes

21475885056 bytes total (21212692480 bytes free/98% free)

Copiare il file di risoluzione dei problemi sul server remoto:

ciscoasa# copy disk0:/fxos/20221212093206_firepower-2130_FPRM.tar.gz ?

cluster:        Copy to cluster: file system

disk0:          Copy to disk0: file system

disk1:          Copy to disk1: file system

flash:          Copy to flash: file system

ftp:            Copy to ftp: file system

running-config  Update (merge with) current system configuration

scp:            Copy to scp: file system

smb:            Copy to smb: file system

startup-config  Copy to startup configuration

system:         Copy to system: file system

tftp:           Copy to tftp: file system

Video

Per generare i file FXOS show tech-support in Firepower 4100 e 9300, consultare Generate the FXOS show tech-support files in Firepower 4100 e 9300.