Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Metodologia dimostrativa

Individuazione singola periferica

Passaggi per eseguire il rilevamento di un singolo dispositivo:

Passaggi per eseguire il rilevamento di un singolo dispositivo:

Passaggio 1:

Passaggio 2:

Bulk Device Discovery

Procedura per eseguire l'individuazione di massa dei dispositivi:

Passaggio 1:

Passaggio 2:

Passaggio 3:

Introduzione

In questo documento vengono descritti diversi modi per sincronizzare la configurazione da ASA a CSM.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Security Manager

- Dispositivo di sicurezza adattivo

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Security Manager 4.25

- Appliance di sicurezza adattiva

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Cisco Security Manager offre servizi di gestione e monitoraggio centralizzati per i dispositivi Cisco ASA.

Metodologia dimostrativa

In questo documento vengono descritti due metodi o opzioni distinti per la sincronizzazione della configurazione da ASA a CSM.

- Individuazione di un singolo dispositivo

- Rilevamento in blocco dei dispositivi

Individuazione singola periferica

È possibile eseguire un'individuazione singola solo se il dispositivo è stato aggiunto all'inventario. Può essere eseguita solo se il dispositivo

- Configurazioni del contesto di sicurezza per dispositivi ASA, PIX e FWSM in esecuzione in modalità a più contesti.

- Configurazioni dei sensori virtuali per dispositivi IPS.

- Informazioni sul modulo di servizio per i dispositivi Catalyst.

Passaggi per eseguire il rilevamento di un singolo dispositivo:

È possibile eseguire il rilevamento dei dispositivi dopo aver apportato modifiche alla CLI dei dispositivi o se il dispositivo è stato rimosso e riaggiunto.

Per verificare se le modifiche in sospeso devono ancora essere sincronizzate, osservare l'esempio citato.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo corrispondente nel riquadro dei dispositivi e selezionare l'opzione Rileva modifiche fuori banda.

Se non sono state rilevate modifiche , la pagina viene visualizzata come nessuna modifica non associata trovata per il dispositivo.

Se sono state apportate modifiche, le righe vengono evidenziate in base alla legenda.

Passaggi per eseguire il rilevamento di un singolo dispositivo:

Passaggio 1:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del dispositivo nel riquadro del dispositivo e scegliere l'opzione Individua criteri su dispositivo/i.

Passaggio 2:

Per il metodo di recupero con un solo dispositivo è possibile visualizzare solo la finestra di dialogo Crea attività di rilevamento. Se viene visualizzata una finestra di dialogo per l'individuazione in blocco, chiuderla e riaprirla.

Sono disponibili 3 opzioni per eseguire il rilevamento.

- Live Device - Recupera la configurazione dal Live Device che si trova nella rete.

- File di configurazione - È possibile scegliere il file di configurazione e procedere con l'individuazione.

- Configurazione predefinita di fabbrica - Ripristina le configurazioni predefinite del dispositivo. Questo metodo può essere utilizzato per i dispositivi che eseguono solo la modalità a contesto singolo o con singoli contesti di protezione.

Prima di procedere con l'individuazione, verificare di conoscere la topologia di rete e le modifiche che possono verificarsi nella rete.

Al termine dell'individuazione, è possibile visualizzare la schermata pop con lo stato Individuazione completata.

Inoltre, dai cambiamenti fuori banda non può avere alcun cambiamento.

Bulk Device Discovery

Per individuare le regole per più dispositivi, è possibile eseguire una nuova ricerca globale. È importante notare che la ricerca in blocco è limitata ai dispositivi attivi, quelli attualmente operativi e accessibili all'interno della rete.

Non è possibile eseguire l'individuazione in blocco sui sensori virtuali, ovvero il contesto di sicurezza. I moduli di assistenza possono essere individuati e selezionati separatamente.

Procedura per eseguire l'individuazione di massa dei dispositivi:

Passaggio 1:

Passa a Criterio > Individua criteri sul dispositivo

Passaggio 2:

Se si sta eseguendo la ricerca di massa, è possibile visualizzare solo la finestra di dialogo per la nuova ricerca di massa.

Da Periferiche disponibili nel riquadro di sinistra, scegliere l'elenco di periferiche per le quali si desidera individuare le policy e spostarlo sul lato destro.

Passaggio 3:

Verificare che tutti i dispositivi selezionati siano elencati e fare clic su Fine per continuare con la ricerca di massa.

Prima di procedere con l'individuazione, verificare di conoscere la topologia di rete e le modifiche che possono verificarsi nella rete.

Una volta completato il rilevamento, sarà possibile visualizzare l'esempio come

Individuazione di entrambi i dispositivi completata.