Sommario

Introduzione

Procedure di verifica preliminare

Carica snapshot classico

Esegui i controlli di integrità del cluster tramite la verifica preliminare dell'aggiornamento

Procedura di arresto del cluster

Arresta il cluster

Procedure di trasferimento

La subnet e gli indirizzi IP rimangono invariati

Garanzia di integrità dei cavi

Fasi post-trasferimento

Accensione dei server

Gestione di servizi non integri

Conclusioni

Riepilogo delle procedure ottimali

Introduzione

In questo documento vengono descritte le best practice per riposizionare un cluster Tetration (CSW) con passaggi per una transizione senza problemi e per ridurre al minimo i potenziali problemi.

Procedure di verifica preliminare

Carica snapshot classico

Prima di avviare il processo di trasferimento, è necessario caricare uno snapshot classico nella richiesta TAC. Questa istantanea consente di documentare lo stato corrente del cluster e di valutare l'integrità dell'hardware e dei servizi. Se vengono rilevati problemi relativi ai servizi o all'hardware dall'istantanea, creare un'autorizzazione restituzione materiali (RMA) e risolvere i problemi e i servizi relativi all'hardware.

Esegui i controlli di integrità del cluster tramite la verifica preliminare dell'aggiornamento

I controlli preliminari dell'aggiornamento consentono di verificare lo stato operativo dei servizi e le condizioni dei componenti hardware.

1. Passare a Preselezione aggiornamento.

Passare all'interfaccia utente di Tetration e attenersi alla seguente procedura:

- Fare clic su Piattaforma.

- Selezionare Upgrade/Reboot/Shutdown.

- Fare clic su Avvia pre-aggiornamento.

Attendere alcuni minuti per l'output dei controlli preliminari di aggiornamento. Se tutte le operazioni hanno esito positivo, è possibile procedere con il piano d'azione successivo per la rilocazione del cluster.

Procedura di arresto del cluster

Arresta il cluster

Prima di riposizionare il cluster Tetration (CSW), è fondamentale arrestarlo correttamente.

1. Accedere all'opzione Shutdown.

Passare all'interfaccia utente di Tetration:

- Fare clic su Piattaforma.

- Passare a Aggiornamento/Riavvio/Arresto.

- Scegliere l'opzione Shutdown.

2. Importanza di un arresto corretto. L'arresto corretto del cluster consente di evitare la perdita di dati e garantisce l'arresto corretto di tutti i servizi attivi.

Dopo il completamento dell'arresto del cluster tramite l'interfaccia utente, come mostrato in questa immagine, attendere 5 minuti, quindi spegnere tutti i server UCS e spostare l'intero rack nel nuovo centro dati.

Procedure di trasferimento

La subnet e gli indirizzi IP rimangono invariati

Quando si sposta il cluster in un nuovo rack del centro dati, è importante assicurarsi che la subnet, gli indirizzi IP e le configurazioni di rete rimangano invariati sul nuovo router o switch uplink del centro dati. In questo modo si evitano problemi di rete e si mantiene la connettività per tutti i servizi.

Quando si distribuisce Cisco Secure Workload (Tetration) dietro un firewall, è necessario consentire il passaggio di queste porte e del traffico attraverso il firewall. La corretta configurazione delle regole del firewall è essenziale per garantire la continuità del funzionamento.

Origine

Destinazione

Protocollo

Port

Componenti

Direzione

Priority

Tutti gli agenti

Subnet server Tetration

TCP

443

Tutti i sensori

In entrata

H

Agenti di visibilità completa

Subnet server Tetration

TCP

5640

Sensori software

In entrata

H

Agenti di applicazione

Subnet server Tetration

TCP

5660

Sensori di imposizione

In entrata

H

Sensori hardware

Subnet server Tetration

UDP

5640

Sensori hardware

In entrata

H

PC/notebook operatore Tetration

Subnet server Tetration

TCP

443

per l'accesso tramite GUI

In entrata

H

Subnet server Tetration

Server SMTP

TCP

25

Gestione cluster (E-MAIL)

In uscita

H

Subnet server Tetration

Server NTP

UDP

123

Gestione cluster (NTP)

In uscita

H

Subnet server Tetration

server DNS

TCP, UDP

53

Gestione cluster (DNS)

In uscita

H

PC/notebook operatore Tetration

Subnet server Tetration

TCP

22

SSH (Cluster Management)

In entrata

H

PC/notebook operatore Tetration

Subnet server Tetration

TCP

9000

Aggiornamenti cluster

In entrata

H

PC/notebook operatore Tetration

Subnet server Tetration

TCP

8901-8936

Tunnel CIMC

In entrata

H

PC/notebook operatore Tetration

Subnet server Tetration

TCP

8001-8036

Tunnel CIMC

In entrata

H

Subnet server Tetration

server syslog

UDP

514

Gestione cluster (Syslog)

In uscita

H

Subnet server Tetration

Server LDAP

TCP

389/636

Gestione cluster (LDAP)

In uscita

H

Garanzia di integrità dei cavi

Assicurarsi che il cablaggio non venga disturbato durante il trasferimento. Se si sta spostando l'intero rack Tetration, assicurarsi che tutti i cavi siano presi in considerazione in modo che nulla venga scollegato o danneggiato.

Fasi post-trasferimento

Accensione dei server

Dopo aver acceso il server nel nuovo percorso, accedere all'interfaccia utente di Tetration. Notate che molti servizi di Tetration appaiono come malsani (rossi).

Gestione di servizi non integri

Se alcuni servizi non sono integri, contattare il Technical Assistance Center (TAC) per assistenza nella risoluzione dei problemi. La collaborazione rapida con TAC consente di ripristinare la piena funzionalità.

Per correggere i servizi non integri, il tecnico TAC può riavviare alcuni servizi o macchine virtuali e, in alcuni casi, il tecnico TAC può riavviare il cluster tramite l'interfaccia utente di Tetration.

È consigliabile eseguire la verifica preliminare dell'aggiornamento del cluster per verificare che il cluster non presenti errori hardware prima di procedere con un riavvio.

Accedere all'opzione Reboot nell'interfaccia utente di Tetration:

- Fare clic su Piattaforma.

- Passare a Aggiornamento/Riavvio/Arresto.

- Scegliere l'opzione Reboot.

Conclusioni

Riepilogo delle procedure ottimali

Il corretto trasferimento di un cluster Tetration (CSW) richiede un'attenta pianificazione ed esecuzione dei controlli preliminari, delle procedure di chiusura e delle fasi successive al trasferimento. L'utilizzo di queste procedure ottimali consente di prevenire i problemi e garantire il corretto funzionamento del cluster dopo lo spostamento.