Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Tipi di log SWA

Visualizza registri

Download dei file di log tramite GUI

Visualizza log dalla CLI

Abilita FTP su Secure Web Appliance

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti i metodi per visualizzare i log di Secure Web Appliance (SWA).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- SWA fisico o virtuale installato.

- Licenza attivata o installata.

- Client Secure Shell (SSH).

- Installazione guidata completata.

- Accesso amministrativo all'SWA.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Tipi di log SWA

Secure Web Appliance registra le proprie attività di gestione del traffico e del sistema scrivendo tali attività in file di registro. Gli amministratori possono consultare questi file di registro per monitorare e risolvere i problemi dell'accessorio.

In questa tabella vengono descritti i tipi di file di log di Secure Web Appliance.

Tipo file registro

Descrizione

Supporta Syslog Push?

Attivato per impostazione predefinita?

Log di Access Control Engine

Registra i messaggi correlati al motore di valutazione ACL (Access Control List) del proxy Web.

No

No

Registri Secure Endpoint Engine

Registra informazioni sulla scansione della reputazione e l'analisi dei file (Secure Endpoint).

Sì

Sì

Registri di controllo

Registra gli eventi AAA (Authentication, Authorization, and Accounting). Registra tutte le interazioni utente con l'applicazione e le interfacce della riga di comando e acquisisce le modifiche di cui è stato eseguito il commit.

Di seguito sono riportati alcuni dettagli del registro di controllo:

- Utente - Accesso

- Utente - Password non corretta per l'accesso

- Utente - Accesso non riuscito nome utente sconosciuto

- Utente - Account accesso non riuscito scaduto

- Utente - Disconnessione

- Utente - Blocco

- Utente - Attivato

- Utente - Modifica password

- Utente - Reimpostazione password

- Utente - Impostazioni protezione/modifica profilo

- Utente - Creato

- Utente - Eliminato/modificato

- Gruppo/Ruolo - Eliminazione/Modificato

- Gruppo /Ruolo - Modifica autorizzazioni

Sì

Sì

Log degli accessi

Registra la cronologia del client proxy Web.

Sì

Sì

Registri framework motore ADC

Registra i messaggi relativi alla comunicazione tra il proxy Web e il motore ADC.

No

No

Registri motore ADC

Registra i messaggi di debug dal motore ADC.

Sì

Sì

Log di Authentication Framework

Registra la cronologia di autenticazione e i messaggi.

No

Sì

Registri framework motore AVC

Registra i messaggi relativi alla comunicazione tra il proxy Web e il motore AVC.

No

No

Registri motore AVC

Registra i messaggi di debug dal motore AVC.

Sì

Sì

Log di controllo CLI

Registra un controllo cronologico dell'attività dell'interfaccia della riga di comando.

Sì

Sì

Log di configurazione

Registra i messaggi correlati al sistema di gestione della configurazione del proxy Web.

No

No

Log di gestione connessione

Registra i messaggi correlati al sistema di gestione delle connessioni del proxy Web.

No

No

Registri sicurezza dati

Registra la cronologia dei client per le richieste di caricamento valutate dai filtri di sicurezza dei dati Cisco.

Sì

Sì

Registri del modulo di sicurezza dati

Registra i messaggi relativi ai filtri di sicurezza dei dati Cisco.

No

No

Registri framework motore DCA

(Analisi dinamica dei contenuti)

Registra i messaggi relativi alla comunicazione tra il proxy Web e il motore di analisi dei contenuti dinamici dei controlli di utilizzo Web di Cisco.

No

No

Registri motore DCA

(Analisi dinamica dei contenuti)

Registra i messaggi correlati al motore di analisi dinamica dei contenuti dei controlli di utilizzo Web di Cisco.

Sì

Sì

Registri proxy predefiniti

Registra gli errori correlati al proxy Web.

Si tratta del log più semplice di tutti i log relativi al proxy Web. Per risolvere problemi più specifici relativi al proxy Web, creare una sottoscrizione di registro per il modulo del proxy Web applicabile.

Sì

Sì

Registri di Gestione disco

Registra su disco i messaggi proxy Web correlati alla scrittura nella cache.

No

No

Log di autenticazione esterni

Registra i messaggi relativi all'utilizzo della funzionalità di autenticazione esterna, ad esempio le comunicazioni riuscite o non riuscite con il server di autenticazione esterno.

Anche se l'autenticazione esterna è disattivata, questo registro contiene messaggi relativi all'esito positivo o negativo dell'accesso degli utenti locali.

No

Sì

Log commenti

Registra gli utenti Web che segnalano le pagine classificate in modo erroneo.

Sì

Sì

Registri proxy FTP

Registra i messaggi di errore e di avviso correlati al proxy FTP.

No

No

Registri server FTP

Registra tutti i file caricati e scaricati da Secure Web Appliance tramite FTP.

Sì

Sì

Log GUI

(Interfaccia grafica dell'utente)

Registra la cronologia degli aggiornamenti della pagina nell'interfaccia Web. I log GUI includono inoltre informazioni sulle transazioni SMTP, ad esempio informazioni sui report pianificati inviati tramite e-mail dall'accessorio.

Sì

Sì

Log Haystack

I registri Haystack registrano l'elaborazione dei dati di tracciabilità delle transazioni Web.

Sì

Sì

Log HTTPS

Registra i messaggi proxy Web specifici per il proxy HTTPS (quando il proxy HTTPS è abilitato).

No

No

Log del server ISE

Registra le informazioni sulla connessione e sul funzionamento dei server ISE.

Sì

Sì

Log dei moduli delle licenze

Registra i messaggi relativi alla licenza del proxy Web e al sistema di gestione delle chiavi di funzionalità.

No

No

Log di Framework

Registra i messaggi correlati al sistema di registrazione del proxy Web.

No

No

Log

Registra gli errori correlati alla gestione dei registri.

Sì

Sì

Registri di McAfee Integration Framework

Registra i messaggi relativi alla comunicazione tra il proxy Web e il motore di scansione McAfee.

No

No

Registri McAfee

Registra lo stato dell'attività di scansione antimalware dal motore di scansione McAfee.

Sì

Sì

Registri di Gestione memoria

Registra i messaggi proxy Web correlati alla gestione di tutta la memoria, inclusa la cache in memoria per il processo proxy Web.

No

No

Registri vari moduli proxy

Registra i messaggi proxy Web utilizzati principalmente dagli sviluppatori o dal supporto tecnico.

No

No

Log di AnyConnect Secure Mobility

Registra l'interazione tra l'appliance Web sicura e il client AnyConnect, incluso il controllo dello stato.

Sì

Sì

Registri NTP

(Protocollo orario di rete)

Registra le modifiche apportate all'ora di sistema dal protocollo Network Time Protocol.

Sì

Sì

Log del daemon di hosting file PAC

Registra l'utilizzo del file PAC da parte dei client.

Sì

Sì

Log di bypass proxy

Registra le transazioni che ignorano il proxy Web.

No

Sì

Log di report

Registra una cronologia della generazione del report.

Sì

Sì

Report log query

Registra gli errori correlati alla generazione del report.

Sì

Sì

Richiedi log di debug

Registra informazioni di debug molto dettagliate su una transazione HTTP specifica da tutti i tipi di log del modulo Proxy Web. Si consiglia di creare questa sottoscrizione di log per risolvere un problema del proxy con una determinata transazione senza creare tutte le altre sottoscrizioni di log del proxy.

Nota:è possibile creare questa sottoscrizione di log solo nella CLI.

No

No

Registri autenticazione

Registra i messaggi correlati alla funzionalità Controllo di accesso.

Sì

Sì

Registri SHD

(Daemon di stato del sistema)

Registra una cronologia dello stato dei servizi di sistema e una cronologia di riavvii imprevisti del daemon.

Sì

Sì

Log SNMP

Registra i messaggi di debug correlati al motore di gestione della rete SNMP.

Sì

Sì

Registri del modulo SNMP

Registra i messaggi proxy Web relativi all'interazione con il sistema di monitoraggio SNMP.

No

No

Registri Sophos Integration Framework

Registra i messaggi relativi alla comunicazione tra il proxy Web e il motore di scansione Sophos.

No

No

Registri Sophos

Registra lo stato dell'attività di scansione antimalware dal motore di scansione Sophos.

Sì

Sì

Log di stato

Registra le informazioni correlate al sistema, ad esempio i download delle chiavi delle funzionalità.

Sì

Sì

Log di sistema

Registra le attività DNS, di errore e di commit.

Sì

Sì

Registri errori di Monitoraggio traffico

Registra l'interfaccia L4TM e gli errori di acquisizione.

Sì

Sì

Registri di Traffic Monitor

Registra i siti aggiunti al blocco L4TM e gli elenchi degli indirizzi consentiti.

No

Sì

Registri UDS

(Servizio di individuazione utenti)

Registra i dati relativi al modo in cui il proxy Web individua il nome utente senza eseguire l'autenticazione effettiva. Include informazioni sull'interazione con Cisco Adaptive Security Appliance per Secure Mobility e sull'integrazione con il server Novell eDirectory per un'identificazione trasparente degli utenti.

Sì

Sì

Registri Updater

Registra una cronologia di WBRS e altri aggiornamenti.

Sì

Sì

Registri W3C

Registra la cronologia del client proxy Web in un formato compatibile con W3C.

Ulteriori informazioni.

Sì

No

Registri WBNP

(partecipazione alla rete SensorBase)

registra una cronologia delle partecipazioni di Cisco SensorBase Network caricate sulla rete SensorBase.

No

Sì

Registri framework WBRS

(punteggio Web Reputation)

Registra i messaggi relativi alla comunicazione tra il proxy Web e i filtri reputazione Web.

No

No

Registri modulo WCCP

Registra i messaggi proxy Web correlati all'implementazione di WCCP.

No

No

Registri di WebCat Integration Framework

Registra i messaggi relativi alla comunicazione tra il proxy Web e il motore di filtro URL associato ai controlli dell'utilizzo Web di Cisco.

No

No

Log di WebRoot Integration Framework

Registra i messaggi relativi alla comunicazione tra il proxy Web e il motore di scansione Webroot.

No

No

Log Webroot

Registra lo stato dell'attività di analisi antimalware dal motore di analisi Webroot.

Sì

Sì

Log di conferma della pagina di benvenuto

Registra una cronologia dei client Web che fanno clic sul pulsante Accetto nella pagina di conferma dell'utente finale.

Sì

Sì

Visualizza registri

Per impostazione predefinita, i log vengono archiviati localmente nell'SWA, è possibile scaricare i file di log archiviati localmente tramite la GUI o visualizzarli dalla CLI.

Download dei file di log tramite GUI

Nota: L'FTP deve essere attivato sull'accessorio. Per abilitare l'FTP, fare riferimento a Abilita FTP su Secure Web Appliance in questo articolo.

È possibile scaricare i file di log dalla GUI:

Passaggio 1. Accedere alla GUI

Passaggio 2. Passare a Amministrazione sistema

Passaggio 3. Scegliere le sottoscrizioni dei log

Passaggio 4. Fare clic sul nome della sottoscrizione di log nella colonna File di log dell'elenco delle sottoscrizioni di log.

Passaggio 5. Quando richiesto, immettere il nome utente e la password amministratore per accedere all'accessorio.

Passaggio 6.Una volta eseguito l'accesso, fare clic su uno dei file di registro per visualizzarlo nel browser o per salvarlo su disco.

Suggerimento: Aggiornare il browser per ottenere risultati aggiornati.

Immagine - Scarica file di log

Nota: Se una sottoscrizione di registro è compressa, scaricarla, decomprimerla e quindi aprirla.

Visualizza log dalla CLI

È possibile visualizzare i log dalla CLI. in questo caso, è possibile accedere ai log attivi o filtrare una parola chiave nei log.

Passaggio 1. Connessione alla CLI

Passaggio 2. Digitare grep e premere Invio.

Passaggio 3. Immettere il numero del registro che si desidera visualizzare

Passaggio 4. (Facoltativo) è possibile filtrare l'output definendo un'espressione regolare o una parola, altrimenti premere Invio

Passaggio 5.  Se è necessario eseguire la ricerca della parola chiave immessa nel passaggio 4, per non fare distinzione tra maiuscole e minuscole, premere Invio in "Si desidera che la ricerca non faccia distinzione tra maiuscole e minuscole? [Y]>", digitare "N" e premere Invio.

Passaggio 6. Se è necessario escludere la parola chiave dalla ricerca, digitare "Y" in "Cercare le righe non corrispondenti? [N]>", altrimenti premere Invio.

Passaggio 7. Se è necessario visualizzare i log attivi, digitare "Y" in "Eseguire la coda dei log? [N]>", altrimenti premere Invio.

Passaggio 8. Se si desidera impaginare i log per visualizzarli pagina per pagina, digitare "Y" in "Impaginare l'output? [N]>" , altrimenti premere Invio.

Suggerimento: Se si sceglie di impaginare, è possibile uscire dai registri premendo "q"

Di seguito è riportato un esempio di output in cui sono mostrate tutte le righe contenenti un messaggio di avvertenza:

SWA_CLI> grep

Currently configured logs:

1. "accesslogs" Type: "Access Logs" Retrieval: FTP Poll

2. "amp_logs" Type: "Secure Endpoint Engine Logs" Retrieval: FTP Poll

3. "archiveinspect_logs" Type: "ArchiveInspect Logs" Retrieval: FTP Poll

4. "audit_logs" Type: "Audit Logs" Retrieval: FTP Poll

5. "authlogs" Type: "Authentication Framework Logs" Retrieval: FTP Poll

6. "avc_logs" Type: "AVC Engine Logs" Retrieval: FTP Poll

7. "bypasslogs" Type: "Proxy Bypass Logs" Retrieval: FTP Poll

8. "cli_logs" Type: "CLI Audit Logs" Retrieval: FTP Poll

...

45. "upgrade_logs" Type: "Upgrade Logs" Retrieval: FTP Poll

46. "wbnp_logs" Type: "WBNP Logs" Retrieval: FTP Poll

47. "webcat_logs" Type: "Web Categorization Logs" Retrieval: FTP Poll

48. "webrootlogs" Type: "Webroot Logs" Retrieval: FTP Poll

49. "webtapd_logs" Type: "Webtapd Logs" Retrieval: FTP Poll

50. "welcomeack_logs" Type: "Welcome Page Acknowledgement Logs" Retrieval: FTP Poll

Enter the number of the log you wish to grep.

[]> 40

Enter the regular expression to grep.

[]> Warning

Do you want this search to be case insensitive? [Y]>

Do you want to search for non-matching lines? [N]>

Do you want to tail the logs? [N]>

Do you want to paginate the output? [N]>

Abilita FTP su Secure Web Appliance

Per impostazione predefinita, l'FTP non è abilitato sull'SWA. Per abilitare l'FTP:

Passaggio 1. Accedere alla GUI

Passaggio 2. Passare alla rete

Passaggio 3. Scegliere le interfacce

Passaggio 4. Fare clic su Modifica impostazioni.

Immagine - Abilita FTP su SWA

Passaggio 5. Selezionare la casella di controllo FTP

Passaggio 6. Fornire il numero della porta TCP per l'FTP (la porta FTP predefinita è 21)

Passaggio 7. Sottomettere e confermare le modifiche

Immagine - Configura parametro FTP in SWA

Informazioni correlate

- Guida per l'utente di AsyncOS 15.0 for Cisco Secure Web Appliance - LD (installazione limitata) - Risoluzione dei problemi...

- Configurazione dei log di push SCP in Secure Web Appliance con Microsoft Server - Cisco