Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Impatto sulle prestazioni della decrittografia

Passaggi Per Calcolare La Percentuale Di Decrittografia

Statistiche globali del traffico dalla CLI

Introduzione

In questo documento viene descritto come calcolare la percentuale di traffico decrittografato in Secure Web Appliance (SWA), precedentemente noto come WSA.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Installazione di Physical o Virtual Secure Web Appliance (SWA) completata.

- Licenza attivata o installata.

- Client Secure Shell (SSH).

- Installazione guidata completata.

- Accesso amministrativo all'SWA.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Impatto sulle prestazioni della decrittografia

Tra tutti i servizi forniti dall'SWA, la valutazione del traffico HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) è la più importante dal punto di vista delle prestazioni.

La percentuale di traffico decrittografato influisce direttamente sulle dimensioni dell'accessorio. Un amministratore può contare su almeno il 75% del traffico Web come HTTPS.

Dopo l'installazione iniziale, è necessario determinare la percentuale di traffico decriptato per garantire che le aspettative di crescita futura siano impostate correttamente. Dopo la distribuzione, questo numero deve essere controllato una volta a trimestre.

Se la velocità di decrittografia è superiore al 30% e lo SWA presenta problemi di prestazioni, si consiglia di:

- Rimuovere la decrittografia in varie categorie o URL attendibili (ad esempio Microsoft Update o Aggiornamenti antivirus) nei criteri di decrittografia

- Bilanciamento del carico tra più SWA per distribuire il carico

Suggerimento: per ulteriori informazioni su come evitare la decrittografia in SWA, visitare: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/web-security-appliance/214746-how-to-exempt-office-365-traffic-from-au.html

Passaggi Per Calcolare La Percentuale Di Decrittografia

Per trovare la percentuale di traffico HTTPS decrittografato rispetto a tutto il traffico HTTPS, copiare access_logs dal protocollo FTP (SWA File Transfer Protocol).

Per ottenere questo numero è possibile utilizzare i comandi Simple Bash o PowerShell. Di seguito sono riportati i passaggi descritti per ogni ambiente:

1. Trovare il numero totale di connessioni HTTPS (sia esplicite che trasparenti):

Bash:

grep -cE 'tunnel://|TCP_CONNECT' aclog.current

PowerShell:

(Get-Content aclog.current | Select-String -Pattern 'tunnel://|TCP_CONNECT').length

2. Trovare il numero di connessioni HTTPS decrittografate:

Bash:

grep -E 'tunnel://|TCP_CONNECT' aclog.current | grep -c DECRYPT

PowerShell:

(Get-Content aclog.current | Select-String -Pattern 'tunnel://|TCP_CONNECT’| Select-String -Pattern ‘DECRYPT’).length

3. Dividere il secondo valore per il primo e moltiplicarlo per 100.

Statistiche globali del traffico dalla CLI

È possibile visualizzare le statistiche del traffico nella CLI, con il comando accessloganalyzer che consente di scegliere l'intervallo di tempo o le ultime N ore per il report.

Nota: il tempo di esecuzione del comando dipende dal periodo di tempo selezionato.

SWA_CLI> accessloganalyzer

Choose the option to define the time range:

- HOURS - Last N hours.

- RANGE - Time range with start and end specified in  MM/DD/YYYY HH:MM:SS format.

[]> HOURS

Analyze logs upto N hours old (oldest on this WSA is N = 312 hours). Enter N:

[]> 10

The log processing might take more than 15 secs. Do you want to continue: (Yes/No)

[No]> yes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HTTP                 HTTPS                Cumulative

---------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Num transactions                         1512509              4170261              5682770

Transaction/sec                          42                   115                  157

Bandwidth (Mbps)                         0.0001               0.0004               0.0003

Max Resp time (ms)                       643269               285036670            285036670

Average Resp time(ms)                    95663                141715               129458

Max Object size (KB)                     92246                1215832              1215832

Avg Object size (Total Trans)(KB)        5                    54                   41

Avg Object size (Allowed Trans) (KB)     20                   67                   62

Methods

GET                                    1295658              0                    1295658

POST                                   34968                0                    34968

CONNECT                                0                    4170261              4170261

Others                                 181883               0                    181883

Status Codes

1xx                                    0                    0                    0

2xx                                    319799               3351382              3671181

3xx                                    75011                0                    75011

4xx                                    11697                115467               127164

5xx                                    1105999              703412               1809411

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni correlate

Guida per l'utente di AsyncOSAsyncOS o Cisco SCisco Web Appliance - LD (LimLDed Deployment) - Cisco

Best practice per UCiscoure Web Appliance - Cisco

Traffico di Office 365 esente da autenticazione e decrittografia per Cisco WSA (Cisco WCiscourity Appliance) - WSAco