Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Categorie URL personalizzate

Categorie URL feed attivi

Passi per la creazione di categorie URL personalizzate

Definisci Usa espressioni regolari

Limitazioni e problemi di progettazione

Usa categorie URL personalizzate nei criteri

Passaggi Per Configurare I Filtri URL Per I Criteri Di Accesso

Passaggi Per Configurare I Filtri URL Per I Criteri Di Decrittografia

Passaggi Per Configurare I Filtri URL Per I Gruppi Di Criteri Di Sicurezza Dati

Passaggi Per Configurare Il Controllo Delle Richieste Di Caricamento Con Le Categorie URL Personalizzate

Passaggi per configurare le richieste ControlUpload nei criteri di prevenzione della perdita dei dati esterni

URL di bypass e pass-through

Configura Bypass Proxy Web Per Richieste Web

Report

Visualizzazione Di Categorie Di URL Personalizzate Nel Log Degli Accessi

Risoluzione dei problemi

Categoria non corrispondente

Riferimento

Introduzione

Questo documento descrive la struttura delle categorie URL (Uniform Resource Locator) personalizzate in Secure Web Appliance (SWA).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Funzionamento del proxy.

- Amministrazione di Secure Web Appliance (SWA).

Cisco raccomanda:

- Installazione di Physical o Virtual Secure Web Appliance (SWA) completata.

- Licenza attivata o installata.

- Installazione guidata completata.

- Accesso amministrativo all'SWA.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Categorie URL personalizzate

Il motore di filtro URL consente di filtrare le transazioni in Criteri di accesso, decrittografia e sicurezza dei dati. Quando si configurano le categorie URL per i gruppi di criteri, è possibile configurare le azioni per le categorie URL personalizzate, se definite, e per le categorie URL predefinite.

È possibile creare categorie di URL di feed attivi personalizzate e esterne che descrivono nomi host specifici e indirizzi IP (Internet Protocol). È inoltre possibile modificare ed eliminare le categorie URL.

Quando si includono queste categorie URL personalizzate nello stesso gruppo di criteri per la sicurezza dei dati di Access, Decrittografia o Cisco e si assegnano azioni diverse a ciascuna categoria, l'azione della categoria URL personalizzata inclusa di livello superiore ha la precedenza.

Nota: Se il DNS (Domain Name System) risolve diversi IP in un sito Web e uno di questi IP è un elenco personalizzato bloccato, Web Security Appliance blocca il sito Web per tutti gli IP, indipendentemente da quelli non inclusi nell'elenco personalizzato bloccato.

Categorie URL feed attivi

Le categorie di feed attivi esterni vengono utilizzate per estrarre l'elenco degli URL da un sito specifico, ad esempio per recuperare gli URL di Office 365 da Microsoft.

Se per Tipo di categoria si seleziona Categoria feed esterni quando si creano e si modificano categorie URL personalizzate ed esterne, è necessario selezionare il formato di feed (formato feed Cisco o formato feed Office 365) e quindi fornire un URL al server di feed appropriato.

Di seguito è riportato il formato previsto per ogni file feed:

- Cisco Feed Format - Deve essere un file con valori delimitati da virgole (csv); ovvero un file di testo con estensione csv. Ogni voce del file con estensione csv deve trovarsi su una riga distinta, formattata come indirizzo/virgola/tipo di indirizzo

(ad esempio: www.cisco.com,site o ad2.*\.com,regex). I tipi di indirizzo validi sono site e regex.

Di seguito è riportato un estratto del file con estensione csv Cisco Feed Format:

www.cisco.com,site

\.xyz,regex

ad2.*\.com,regex

www.cisco.local,site

1:1:1:11:1:1::200,site

- Formato feed di Office 365: file XML che si trova in un server Microsoft Office 365 o in un server locale in cui è stato salvato il file. Viene fornito dal servizio di Office 365 e non può essere modificato.

Gli indirizzi di rete nel file sono racchiusi tra tag XML, nella struttura seguente: prodotti > prodotto > elenco indirizzi > indirizzo. Nell'implementazione corrente, un "tipo di elenco indirizzi" può essere IPv6, IPv4 o URL [che può includere domini e modelli Regex (Regular Expressions)].

Di seguito è riportato un frammento di un file di feed di Office 365:

fc00:1040:401::d:80

fc00:1040:401::a

fc00:1040:401::9

10.71.145.72

10.71.148.74

10.71.145.114

*.cisco.com

*.example.local

*.subdomain.cisco.com

*.example.local

Nota: Non includere http:// o https:// come parte di una voce del sito nel file, altrimenti si verificherà un errore. In altre parole, www.cisco.com viene analizzato correttamente, mentre http://www.cisco.com genera un errore

Passi per la creazione di categorie URL personalizzate

Passaggio 1. Scegliere Web Security Manager > Categorie di URL personalizzati ed esterni.

image- Selezionare una categoria personalizzata nella GUI

Passaggio 2. Per creare una categoria URL personalizzata, fare clic su Aggiungi categoria. Per modificare una categoria URL personalizzata, fare clic sul nome della categoria URL.

immagine - aggiunta di una categoria dalla GUI

Passaggio 3. Fornire le seguenti informazioni:

- Nome categoria: immettere un identificatore per questa categoria di URL. Questo nome viene visualizzato quando si configura il filtro URL per i gruppi di criteri.

- Ordine elenco:  Specificare l'ordine di questa categoria nell'elenco delle categorie URL personalizzate. Immettere "1" per la prima categoria di URL nell'elenco.

Il motore di filtro URL valuta una richiesta client in base alle categorie URL personalizzate nell'ordine specificato.

Nota: Quando il motore di filtro URL confronta una categoria URL con l'URL di una richiesta client, innanzitutto valuta l'URL in base alle categorie URL personalizzate incluse nel gruppo di criteri. Se l'URL nella richiesta non corrisponde a una categoria personalizzata inclusa, il motore di filtro URL lo confronta con le categorie URL predefinite. Se l'URL non corrisponde ad alcuna categoria di URL predefinita o personalizzata inclusa, la richiesta non viene classificata.

- Tipo categoria: Scegliere Categoria personalizzata locale o Categoria feed esterno.

- Tabella di routing: scegliere Gestione o Dati. Questa opzione è disponibile solo se è abilitato il "routing suddiviso"; ovvero non è disponibile con le categorie personalizzate locali.

immagine - Categoria URL personalizzato locale

Immagine - Categoria URL personalizzato - Configura feed

Categoria personalizzata locale

Categoria feed live esterno

Definisci Usa espressioni regolari

Secure Web Appliance utilizza una sintassi delle espressioni regolari leggermente diversa da quella utilizzata da altre implementazioni del motore Velocity per la corrispondenza dei pattern.

Inoltre, l'accessorio non supporta la barra rovesciata per l'escape di una barra in avanti. Se è necessario utilizzare una barra in un'espressione regolare, è sufficiente digitare la barra senza una barra rovesciata.

Nota: Tecnicamente, AsyncOS for Web utilizza Flex regolarmente expression Analyzer

Per verificare le espressioni regolari è possibile utilizzare questo collegamento: lint flessibile - Tester/Debugger Regex

Attenzione:  Le espressioni regolari che restituiscono più di 63 caratteri hanno esito negativo e generano un errore di immissione non valida. Assicurarsi di creare espressioni regolari che non possano restituire più di 63 caratteri

Attenzione: Le espressioni regolari che eseguono un'ampia corrispondenza di caratteri consumano risorse e possono influire sulle prestazioni del sistema. Per questo motivo, le espressioni regolari possono essere applicate con cautela.

È possibile utilizzare le espressioni regolari nelle posizioni seguenti:

· Categorie URL personalizzate per i criteri di accesso. Quando si crea una categoria URL personalizzata da utilizzare con i gruppi di criteri di accesso, è possibile utilizzare le espressioni regolari per specificare più server Web che corrispondono al modello immesso.

· Agenti utente personalizzati da bloccare. Quando si modificano le applicazioni da bloccare per un gruppo di criteri di accesso, è possibile utilizzare le espressioni regolari per immettere agenti utente specifici da bloccare.

Suggerimento: Non è possibile impostare il bypass del proxy Web per le espressioni regolari.

di seguito è riportato l'elenco delle classi di caratteri nell'espressione regolare Flex

Classi di caratteri

.

qualsiasi carattere ad eccezione della nuova riga

\w \d \s

parola, cifra, spazio

\W \D \S

non parola, cifra, spazio

[abc]

qualsiasi valore tra a, b o c

[^abc]

non a, b o c

[a-g]

carattere tra a e g

Ancoraggi

^abc$

inizio / fine della stringa

\b

limite di parola

Caratteri di escape

\. \* \\

caratteri speciali con escape

\t \n \r

tabulazione, avanzamento riga, ritorno a capo

\u00A9

escape unicode ©

Gruppi e soluzioni alternative

abc)

gruppo di acquisizione

\1

rimando al gruppo n. 1

(?:abc)

gruppo di non acquisizione

(?=abc)

uno sguardo positivo

(?!abc)

sguardo negativo in avanti

Quantificatori e alternative

a* a+ a?

0 o più, 1 o più, 0 o 1

a{5} a{2,}

esattamente cinque, due o più

a{1,3}

tra uno e tre

a+? A{2,}?

abbinare il meno possibile

ab|cd

abbinare ab o cd

Attenzione:  Diffidate dei punti non evasi nei modelli lunghi, specialmente nel mezzo dei modelli più lunghi, e diffidate di questo metacarattere (Stella * ), specialmente in congiunzione con il carattere punto. Qualsiasi modello contiene un punto senza escape che restituisce più di 63 caratteri dopo la disattivazione del punto.

Esci sempre *(stella) e . (punto) con \ ( barra rovesciata ) come \* e \.

Se si utilizza .cisco.local nell'espressione regolare, anche il dominio Xcisco.local corrisponde.

Il carattere senza escape influisce sulle prestazioni e crea lentezza durante l'esplorazione del Web. Ciò è dovuto al fatto che il motore di ricerca deve passare attraverso migliaia o milioni di possibilità fino a trovare una corrispondenza per la voce corretta anche può avere alcuni problemi di sicurezza per quanto riguarda gli URL simili per i criteri consentiti

È possibile utilizzare l'opzione CLI (Command Line Interface) advancedproxyconfig > miscellaneous > Do you want to enable URL lower case conversion for velocity regex, per abilitare o disabilitare la conversione regex predefinita in lettere minuscole per le corrispondenze senza distinzione tra maiuscole e minuscole. Utilizzare in caso di problemi relativi alla distinzione tra maiuscole e minuscole.

Limitazioni e problemi di progettazione

- Non è possibile utilizzare più di 30 file di feed esterni in tempo reale in queste definizioni di categorie di URL e ogni file non deve contenere più di 5000 voci.

- Se il numero di voci di alimentazione esterne aumenta, le prestazioni diminuiscono.

- È possibile utilizzare lo stesso indirizzo in più categorie URL personalizzate, ma l'ordine in cui sono elencate le categorie è rilevante.

Se si includono queste categorie nello stesso criterio e si definiscono azioni diverse per ciascuna di esse, viene applicata l'azione definita per la categoria elencata più in alto nella tabella delle categorie URL personalizzate.

- Quando una richiesta FTP (File Transfer Protocol) nativa viene reindirizzata in modo trasparente al proxy FTP, non contiene informazioni sul nome host per il server FTP, ma solo il relativo indirizzo IP.

Per questo motivo, alcune categorie URL predefinite e filtri Web Reputation che dispongono solo di informazioni sul nome host non corrispondono alle richieste FTP native, anche se le richieste sono destinate a tali server.

Se si desidera bloccare l'accesso a questi siti, è necessario creare categorie URL personalizzate per consentire l'utilizzo dei relativi indirizzi IP.

- Un URL non classificato è un URL che non corrisponde ad alcuna categoria URL predefinita né ad alcuna categoria URL personalizzata inclusa

Usa categorie URL personalizzate nei criteri

Il motore di filtro URL consente di filtrare le transazioni in Criteri di accesso, decrittografia e sicurezza dei dati. Quando si configurano le categorie URL per i gruppi di criteri, è possibile configurare le azioni per le categorie URL personalizzate, se definite, e per le categorie URL predefinite.

Passaggi Per Configurare I Filtri URL Per I Criteri Di Accesso

Passaggio 1. Scegliere Web Security Manager > Criteri di accesso.

Immagine - Selezione dei criteri di accesso dalla GUI

Passaggio 2. Fare clic sul collegamento nella tabella Criteri sotto la colonna Filtro URL per il gruppo di criteri che si desidera modificare.

Immagine - Aggiungi categoria personalizzata ai criteri di accesso

Passaggio 3. (Facoltativo) Nella sezione Filtro categoria URL personalizzato, è possibile aggiungere categorie URL personalizzate sulle quali eseguire un'azione nel criterio:

a) Fare clic su Seleziona categorie personalizzate.

Immagine - Seleziona categoria URL personalizzata

b) Selezionare le categorie URL personalizzate da includere nel criterio e fare clic su Apply (Applica).

Immagine-Seleziona categorie personalizzate da includere nel criterio

Scegliere le categorie URL personalizzate con cui il motore di filtro URL deve confrontare la richiesta client.

Il motore di filtro URL confronta le richieste client con le categorie URL personalizzate incluse e ignora le categorie URL personalizzate escluse.

Il motore di filtro URL confronta l'URL di una richiesta client con le categorie URL personalizzate incluse prima delle categorie URL predefinite.

Le categorie URL personalizzate incluse nel criterio vengono visualizzate nella sezione Filtro categoria URL personalizzato.

Passaggio 4. Nella sezione Filtro categoria URL personalizzato, scegliere un'azione per ciascuna categoria URL personalizzata inclusa.

Immagine - Scegli azione per categoria personalizzata

Azione

Descrizione

Usa impostazioni globali

Utilizza l'azione per questa categoria nel gruppo di criteri globali. Si tratta dell'azione predefinita per i gruppi di criteri definiti dall'utente.

Si applica solo ai gruppi di criteri definiti dall'utente.

Block (Blocca)

Il proxy Web nega le transazioni che corrispondono a questa impostazione.

Reindirizzamento

Reindirizza il traffico originariamente destinato a un URL in questa categoria al percorso specificato. Quando si sceglie questa azione, viene visualizzato il campo Reindirizza a. Immettere un URL a cui reindirizzare tutto il traffico.

Allow (Autorizza)

Consente sempre le richieste client per i siti Web in questa categoria.

Le richieste consentite ignorano tutti gli ulteriori filtri e le analisi malware.

Utilizzare questa impostazione solo per i siti Web attendibili. È possibile utilizzare questa impostazione per i siti interni.

Monitor (Monitora)

Il proxy Web non consente né blocca la richiesta. Continua invece a valutare la richiesta client rispetto ad altre impostazioni di controllo del gruppo di criteri, ad esempio il filtro reputazione Web.

Avvisa

Il proxy Web inizialmente blocca la richiesta e visualizza una pagina di avviso, ma consente all'utente di continuare facendo clic su un collegamento ipertestuale nella pagina di avviso.

Basato su quota

Quando un singolo utente si avvicina al volume o alle quote temporali specificate, viene visualizzato un avviso. Quando viene raggiunta una quota, viene visualizzata una pagina di blocco. .

Basato sul tempo

Il proxy Web blocca o controlla la richiesta durante gli intervalli di tempo specificati.

Passaggio 5. Nella sezione Filtro categoria URL predefinito, scegliere una delle seguenti azioni per ciascuna categoria:

- Usa impostazioni globali

- Monitor (Monitora)

- Avvisa

- Block (Blocca)

- Basato sul tempo

- Basato su quota

Immagine - Selezionare l'azione per la categoria predefinita

Passaggio 6. Nella sezione URL non classificati, scegliere l'azione da eseguire per le richieste client ai siti Web che non rientrano in una categoria URL predefinita o personalizzata. Questa impostazione determina anche l'azione predefinita per le categorie nuove e unite risultante dagli aggiornamenti delle serie di categorie URL.

Immagine: scegliere l'azione da eseguire per gli URL non classificati

Passaggio 7. Sottomettere e confermare le modifiche.

Passaggi Per Configurare I Filtri URL Per I Criteri Di Decrittografia

Passaggio 1. Scegliere Web Security Manager > Criteri di decrittografia.

Immagine - Criterio di decrittografia

Passaggio 2. Fare clic sul collegamento nella tabella Criteri sotto la colonna Filtro URL per il gruppo di criteri che si desidera modificare.

Immagine - Scelta filtro URL

Passaggio 3. (Facoltativo) Nella sezione Filtro categoria URL personalizzato, è possibile aggiungere categorie URL personalizzate sulle quali eseguire un'azione nel criterio:

1. Fare clic su Seleziona categorie personalizzate.

Immagine - Scegli categorie personalizzate

b. Selezionare le categorie URL personalizzate da includere nel criterio e fare clic su Applica.

Immagine-Seleziona categorie personalizzate da includere nel criterio

Scegliere le categorie URL personalizzate con cui il motore di filtro URL deve confrontare la richiesta client.

Il motore di filtro URL confronta le richieste client con le categorie URL personalizzate incluse e ignora le categorie URL personalizzate escluse.

Il motore di filtro URL confronta l'URL di una richiesta client con le categorie URL personalizzate incluse prima delle categorie URL predefinite.

Le categorie URL personalizzate incluse nel criterio vengono visualizzate nella sezione Filtro categoria URL personalizzato.

Passaggio 4. Scegliere un'azione per ciascuna categoria di URL predefinita e personalizzata.

Immagine - Scegliere L'Azione Per I Criteri Di Decrittografia

Azione

Descrizione

Usa impostazione globale

Utilizza l'azione per questa categoria nel gruppo Criteri di decrittografia globale. Si tratta dell'azione predefinita per i gruppi di criteri definiti dall'utente.

Si applica solo ai gruppi di criteri definiti dall'utente.

Quando una categoria URL personalizzata viene esclusa dai criteri di decrittografia globali, l'azione predefinita per le categorie URL personalizzate incluse nei criteri di decrittografia definiti dall'utente è Monitoraggio anziché Usa impostazioni globali. Non è possibile scegliere Usa impostazioni globali quando una categoria URL personalizzata è esclusa dai criteri di decrittografia globali.

Pass-through

Passa attraverso la connessione tra il client e il server senza esaminare il contenuto del traffico.

Monitor (Monitora)

Il proxy Web non consente né blocca la richiesta. Continua invece a valutare la richiesta client rispetto ad altre impostazioni di controllo del gruppo di criteri, ad esempio il filtro reputazione Web.

Decrittografa

Consente la connessione, ma controlla il contenuto del traffico. L'accessorio decrittografa il traffico e applica i criteri di accesso al traffico decrittografato come se si trattasse di una connessione HTTP (Hypertext Transfer Protocol) in testo normale. Quando la connessione viene decrittografata e vengono applicati i criteri di accesso, è possibile analizzare il traffico alla ricerca di malware.

Drop

Elimina la connessione e non passa la richiesta di connessione al server. L'accessorio non notifica all'utente l'interruzione della connessione.

Passaggio 5. Nella sezione URL non classificati, scegliere l'azione da eseguire per le richieste client ai siti Web che non rientrano in una categoria URL predefinita o personalizzata.

Questa impostazione determina anche l'azione predefinita per le categorie nuove e unite risultante dagli aggiornamenti delle serie di categorie URL.

Immagine - Criterio di decrittografia non classificato

Passo 6: sottomettere e confermare le modifiche.

Attenzione: Se si desidera bloccare una determinata categoria di URL per le richieste HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), scegliere di decrittografare tale categoria di URL nel gruppo Criterio di decrittografia, quindi scegliere di bloccare la stessa categoria di URL nel gruppo Criteri di accesso.

Passaggi Per Configurare I Filtri URL Per I Gruppi Di Criteri Di Sicurezza Dati

Passaggio 1. Scegliere Web Security Manager > Cisco Data Security.

Immagine - Cisco Data Security

Passaggio 2. Fare clic sul collegamento nella tabella Criteri sotto la colonna Filtro URL per il gruppo di criteri che si desidera modificare.

Immagine - Protezione dei dati - Scelta del filtro URL

Passaggio 3. (Facoltativo) Nella sezione Filtro categoria URL personalizzato, è possibile aggiungere categorie URL personalizzate sulle quali eseguire un'azione nel criterio:

1. Fare clic su Seleziona categorie personalizzate.

Immagine - Seleziona campo personalizzato

b. Selezionare le categorie URL personalizzate da includere nel criterio e fare clic su Applica.

Immagine-Seleziona categorie personalizzate da includere nel criterio

Scegliere le categorie URL personalizzate con cui il motore di filtro URL deve confrontare la richiesta client.

Il motore di filtro URL confronta le richieste client con le categorie URL personalizzate incluse e ignora le categorie URL personalizzate escluse.

Il motore di filtro URL confronta l'URL di una richiesta client con le categorie URL personalizzate incluse prima delle categorie URL predefinite.

Le categorie URL personalizzate incluse nel criterio vengono visualizzate nella sezione Filtro categoria URL personalizzato.

Passaggio 4. Nella sezione Filtro categoria URL personalizzato, scegliere un'azione per ciascuna categoria URL personalizzata.

Immagine - Protezione dati - Scegli azione

Azione

Descrizione

Usa impostazione globale

Utilizza l'azione per questa categoria nel gruppo di criteri globali. Si tratta dell'azione predefinita per i gruppi di criteri definiti dall'utente.

Si applica solo ai gruppi di criteri definiti dall'utente.

Quando una categoria URL personalizzata viene esclusa dai criteri di sicurezza dei dati Cisco globali, l'azione predefinita per le categorie URL personalizzate incluse nei criteri di sicurezza dei dati Cisco definiti dall'utente è Controlla anziché Usa impostazioni globali. Non è possibile scegliere Usa impostazioni globali quando una categoria URL personalizzata è esclusa dai criteri globali di sicurezza dati Cisco.

Allow (Autorizza)

Consente sempre le richieste di caricamento per i siti Web in questa categoria. Si applica solo alle categorie URL personalizzate.

Le richieste consentite ignorano tutte le ulteriori analisi di protezione dei dati e vengono valutate in base ai criteri di accesso.

Utilizzare questa impostazione solo per i siti Web attendibili. È possibile utilizzare questa impostazione per i siti interni.

Monitor (Monitora)

Il proxy Web non consente né blocca la richiesta. Continua invece a valutare la richiesta di caricamento rispetto ad altre impostazioni di controllo del gruppo di criteri, ad esempio il filtro reputazione Web.

Block (Blocca)

Il proxy Web nega le transazioni che corrispondono a questa impostazione.

Passaggio 5. Nella sezione Filtro categoria URL predefinito, scegliere una delle seguenti azioni per ciascuna categoria:

- Usa impostazioni globali

- Monitor (Monitora)

- Block (Blocca)

Immagine - Sicurezza dei dati URL predefinito Scegli azione

Passaggio 6. Nella sezione URL non classificati, scegliere l'azione da eseguire per le richieste di caricamento su siti Web che non rientrano in una categoria URL predefinita o personalizzata.

Questa impostazione determina anche l'azione predefinita per le categorie nuove e unite risultante dagli aggiornamenti delle serie di categorie URL.

Immagine - Protezione dati non classificata

Passaggio 7. Sottomettere e confermare le modifiche.

Attenzione: Se non si disabilita il limite massimo per le dimensioni dei file, Web Security Appliance continua a convalidare le dimensioni massime dei file quando nel filtro URL sono selezionate le opzioni Consenti o Monitoraggio.

Passaggi Per Configurare Il Controllo Delle Richieste Di Caricamento Con Le Categorie URL Personalizzate

Ogni richiesta di caricamento viene assegnata a un gruppo di criteri "Analisi malware in uscita" ed eredita le impostazioni di controllo di tale gruppo.

Dopo aver ricevuto le intestazioni della richiesta di caricamento, il proxy Web dispone delle informazioni necessarie per decidere se è necessario eseguire la scansione del corpo della richiesta.

Il motore DVS analizza la richiesta e restituisce un verdetto al proxy Web. La pagina Blocca viene visualizzata all'utente finale, se applicabile.

Passaggio 1

Scegliere Web Security Manager > Analisi malware in uscita.

Passaggio 2

Nella colonna Destinazioni fare clic sul collegamento del gruppo di criteri che si desidera configurare.

Passaggio 3

Nella sezione Modifica impostazioni di destinazione, selezionare "Definisci impostazioni personalizzate di scansione" dal menu a discesa.

Passaggio 4

Nella sezione Destinazioni da analizzare selezionare una delle opzioni seguenti:

Opzione

Descrizione

Non analizzare alcun caricamento

Il motore DVS non esegue la scansione delle richieste di caricamento. Tutte le richieste di caricamento vengono valutate in base ai criteri di accesso

Analizza tutti i caricamenti

Il motore DVS analizza tutte le richieste di caricamento. La richiesta di caricamento viene bloccata o valutata in base ai criteri di accesso, a seconda del verdetto di scansione del motore DVS

Analizza caricamenti in categorie URL personalizzate specificate

Il motore DVS analizza le richieste di caricamento che appartengono a categorie URL personalizzate specifiche. La richiesta di caricamento viene bloccata o valutata in base ai criteri di accesso, a seconda del verdetto di scansione del motore DVS.

Fare clic su Modifica elenco categorie personalizzate per selezionare le categorie URL da analizzare

Passaggio 5

Inviare le modifiche.

Passaggio 6

Nella colonna Filtro antimalware fare clic sul collegamento per il gruppo di criteri.

Passaggio 7

Nella sezione Impostazioni antimalware, selezionare Definisci impostazioni personalizzate antimalware.

Passaggio 8

Nella sezione Impostazioni antimalware Cisco DVS selezionare i motori di analisi antimalware da abilitare per questo gruppo di criteri.

Passaggio 9

Nella sezione Categorie di malware, scegliere se monitorare o bloccare le varie categorie di malware.

Le categorie elencate in questa sezione dipendono dai motori di digitalizzazione attivati.

Passaggio 10

Invia e conferma modifiche.

Procedura per configurare le richieste di caricamento del controllo nei criteri di prevenzione della perdita dei dati esterni

Una volta che il proxy Web riceve le intestazioni della richiesta di caricamento, dispone delle informazioni necessarie per decidere se la richiesta può passare al sistema DLP esterno per la scansione.

Il sistema DLP analizza la richiesta e restituisce un verdetto al Proxy Web, blocco o monitoraggio (valuta la richiesta rispetto ai Criteri di accesso).

Passaggio 1

Scegliere Web Security Manager > Prevenzione perdita dati esterni.

Passaggio 2

Fare clic sul collegamento nella colonna Destinazioni per il gruppo di criteri che si desidera configurare.

Passaggio 3

Nella sezione Modifica impostazioni di destinazione, scegliere "Definisci impostazioni personalizzate di scansione delle destinazioni."

Passaggio 4

Nella sezione Destinazione da analizzare scegliere una delle opzioni seguenti:

- Non analizzare i caricamenti. Nessuna richiesta di caricamento viene inviata ai sistemi DLP configurati per la scansione. Tutte le richieste di caricamento vengono valutate in base ai criteri di accesso.

- Analizza tutti i caricamenti. Tutte le richieste di caricamento vengono inviate ai sistemi DLP configurati per la scansione. La richiesta di caricamento viene bloccata o valutata in base ai criteri di accesso, a seconda del verdetto della scansione del sistema DLP.

- Analizza i caricamenti ad eccezione delle categorie URL personalizzate ed esterne specificate. Le richieste di caricamento che rientrano in categorie URL personalizzate specifiche sono escluse dai criteri di analisi DLP. Fare clic su Modifica elenco categorie personalizzate per selezionare le categorie URL da analizzare.

Passaggio 5

Invia e conferma modifiche.

URL di bypass e pass-through

È possibile configurare Secure Web Appliance in un'implementazione proxy trasparente per ignorare le richieste HTTP o HTTPS da determinati client o a determinate destinazioni.

Suggerimento: È possibile utilizzare la modalità passthrough per le applicazioni che richiedono traffico per passare attraverso l'accessorio, senza necessità di modifiche, o controlli dei certificati dei server di destinazione

Attenzione: La funzionalità Mappa dominio funziona in modalità trasparente HTTPS. Questa funzionalità non funziona in modalità esplicita e per il traffico HTTP.

- Per consentire al traffico di utilizzare questa funzionalità, è necessario configurare la categoria personalizzata locale.

- Quando questa funzionalità è attivata, modifica o assegna il nome del server in base al nome del server configurato nella mappa dei domini, anche se sono disponibili informazioni SNI (Server Name Indication).

- Questa funzionalità non blocca il traffico in base al nome di dominio se il traffico corrisponde alla mappa del dominio e alla categoria personalizzata corrispondente, se sono configurati i criteri di decrittografia e l'azione passthrough.

- L'autenticazione non funziona con questa funzionalità pass-through. L'autenticazione richiede la decrittografia, ma in questo caso il traffico non viene decrittografato.

- il traffico non è monitorato. È necessario configurare il traffico UDP in modo che non entri in Web Security Appliance, ma direttamente attraverso il firewall verso Internet per applicazioni quali WhatsApp, Telegram e così via.

- WhatsApp, Telegram e Skype funzionano in modalità trasparente. Tuttavia, alcune app come WhatsApp non funzionano in modalità esplicita a causa delle restrizioni sull'app.

Verificare di disporre di un criterio di identificazione definito per i dispositivi che richiedono traffico pass-through a server specifici. In particolare, è necessario:

- Scegliere Esente da autenticazione/identificazione.

- Specificare gli indirizzi a cui deve essere applicato questo profilo di identificazione. È possibile utilizzare indirizzi IP, blocchi CIDR (Classless Inter-Domain Routing) e subnet.

Passaggio 1

Abilita il proxy HTTPS.

Passaggio 2

Scegliere Web Security Manager > Mappa dominio.

1. Scegliere Aggiungi dominio.

2. Immettere il nome di dominio o il server di destinazione.

3. Scegliere l'ordine di priorità se sono stati specificati alcuni domini.

4. Immettere gli indirizzi IP.

5. Fare clic su Invia.

Passaggio 3

Scegliere Web Security Manager > Categorie URL personalizzate ed esterne.

1. Scegliere Aggiungi categoria.

2. Fornire queste informazioni.

Impostazioni

Descrizione

Nome categoria

Immettere un identificatore per questa categoria di URL. Questo nome viene visualizzato quando si configura il filtro URL per i gruppi di criteri.

Ordine elenco

Specificare l'ordine di questa categoria nell'elenco delle categorie URL personalizzate. Immettere "1" per la prima categoria di URL nell'elenco.

Il motore di filtro URL valuta una richiesta client in base alle categorie URL personalizzate nell'ordine specificato.

Tipo di categoria

Scegliere Categoria personalizzata locale.

Avanzate

È possibile immettere espressioni regolari in questa sezione per specificare ulteriori set di indirizzi.

È possibile utilizzare le espressioni regolari per specificare più indirizzi che corrispondono ai criteri immessi.

3. Inviare e confermare le modifiche.

Passaggio 4

Scegliere Web Security Manager > Criteri di decrittografia.

1. Crea un nuovo criterio di decrittografia.

2. Scegliere il profilo di identificazione creato per ignorare il traffico HTTPS per applicazioni specifiche.

3. Nel pannello Avanzate, fare clic sul collegamento per Categorie URL.

4. Nella colonna Add (Aggiungi), fare clic su per aggiungere la categoria di URL personalizzati creata nel passaggio 3.

5. Selezionate Fatto (Done).

6. Nella pagina Criteri di decrittografia, fare clic sul collegamento per il filtro URL.

7. Selezionate Pass Through.

8. Inviare e confermare le modifiche.

(Facoltativo) È possibile utilizzare l'identificatore di formato %( per visualizzare le informazioni del log degli accessi.

Configura Bypass Proxy Web Per Richieste Web

Dopo aver aggiunto le categorie URL personalizzate all'elenco di esclusione del proxy, tutti gli indirizzi IP e i nomi di dominio delle categorie URL personalizzate vengono ignorati sia per l'origine che per la destinazione.

Passaggio 1

Scegliere Web Security Manager > Ignora impostazioni.

Passaggio 2

Fare clic su Modifica impostazioni bypass.

Passaggio 3

Immettere gli indirizzi per i quali si desidera ignorare il proxy Web.

Nota: Quando si configura /0 come subnet mask per qualsiasi indirizzo IP presente nell'elenco di esclusione, l'accessorio ignora tutto il traffico Web. In questo caso, la configurazione viene interpretata come 0.0.0.0/0.

Passaggio 4

Scegliere le categorie URL personalizzate da aggiungere all'elenco di esclusione proxy.

Passaggio 5

Inviare e confermare le modifiche.

Attenzione: Impossibile impostare il bypass del proxy Web per le espressioni regolari.

Report

Nella pagina "Reporting" >> Categorie URL viene fornita una visualizzazione collettiva delle statistiche URL che include informazioni sulle categorie URL principali corrispondenti e sulle categorie URL principali bloccate.

In questa pagina vengono visualizzati i dati specifici della categoria per i risparmi sulla larghezza di banda e le transazioni Web.

Sezione

Descrizione

Intervallo di tempo (elenco a discesa)

Scegliere l'intervallo di tempo per il rapporto.

Principali categorie URL per transazioni totali

In questa sezione sono elencate in formato grafico le principali categorie URL visitate nel sito.

Principali categorie URL per transazioni bloccate e con avvisi

Elenca l'URL superiore che ha attivato un'azione di blocco o di avviso per ogni transazione in formato grafico.

Categorie URL corrispondenti

Mostra la disposizione delle transazioni per categoria URL durante l'intervallo di tempo specificato, oltre alla larghezza di banda utilizzata e al tempo trascorso in ciascuna categoria.

Se la percentuale di URL non classificati è superiore al 15-20%, prendere in considerazione le seguenti opzioni:

- Per URL localizzati specifici, è possibile creare categorie URL personalizzate e applicarle a utenti o criteri di gruppo specifici.

- È possibile segnalare gli URL non classificati o classificati in modo erroneo e gli URL a Cisco per la valutazione e l'aggiornamento del database.

- Verificare che il filtro reputazione Web e il filtro antimalware siano abilitati.

Report categoria URL immagine

È possibile fare clic sul nome di una categoria per visualizzare ulteriori dettagli relativi a tale categoria, ad esempio Domini corrispondenti o elenco utenti.

Immagine - Pagina report dettagliato

L'insieme di categorie URL predefinite può essere aggiornato periodicamente e automaticamente su Web Security Appliance.

Quando si verificano questi aggiornamenti, i vecchi nomi di categoria continuano a essere visualizzati nei report fino a quando i dati associati alle categorie precedenti non sono troppo vecchi per essere inclusi nei report.

I dati del report generati dopo l'aggiornamento di una serie di categorie URL utilizzano le nuove categorie, pertanto è possibile visualizzare nello stesso report sia le categorie precedenti che quelle nuove.

Nelle statistiche degli URL della pagina Categorie di URL dei report, è importante comprendere come interpretare questi dati:

Tipo di dati

Descrizione

Filtro URL ignorato

Rappresenta l'agente utente di criteri, porte e amministratori bloccato che si verifica prima del filtro URL.

URL non classificato

Rappresenta tutte le transazioni per le quali viene eseguita una query sul motore di filtro URL, ma per le quali non viene trovata una corrispondenza per alcuna categoria.

Visualizzazione Di Categorie Di URL Personalizzate Nel Log Degli Accessi

Secure Web Appliance utilizza i primi quattro caratteri dei nomi delle categorie di URL personalizzati preceduti da "c_" nei log degli accessi.

In questo esempio il nome della categoria è CustomURLCategoriesBLOCKED e nei log degli accessi è possibile visualizzare C_Cust:

1685269516.853 86 10.61.108.72 TCP_DENIED_SSL/403 0 GET https://www.cisco.com:443/ - NONE/- - DROP_CUSTOMCAT_7-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE <"C_Cust",-,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,"-","-","-","-","-","-","-",0.00,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - -

Attenzione: Prendere in considerazione il nome della categoria URL personalizzato se si utilizza Sawmill per analizzare i log degli accessi. Se i primi quattro caratteri della categoria dell'URL personalizzato includono uno spazio, Sawmill non è in grado di analizzare correttamente la voce del log degli accessi. Utilizzare invece solo i caratteri supportati nei primi quattro caratteri.

Suggerimento: Per includere il nome completo di una categoria URL personalizzata nei log degli accessi, aggiungere l'identificatore di formato %XF ai log degli accessi.

Quando un gruppo di criteri di accesso al Web ha una categoria URL personalizzata impostata su Monitoraggio e un altro componente, ad esempio i filtri della reputazione Web o il motore DVS (Different Verdicts Scanning), prende la decisione finale di consentire o bloccare una richiesta di URL nella categoria URL personalizzata, la voce del log degli accessi relativa alla richiesta mostra la categoria URL predefinita anziché la categoria URL personalizzata.

Per ulteriori informazioni su come configurare i campi personalizzati nei log di accesso, visitare: Configure Performance Parameter in Access Logs - Cisco

Risoluzione dei problemi

Categoria non corrispondente

Dai log degli accessi è possibile visualizzare l'appartenenza della richiesta a quale categoria di URL personalizzato, se la selezione non è quella prevista:

- Se la richiesta è classificata in altre categorie di URL personalizzati, verificare la presenza di URL duplicati o di un'espressione regolare corrispondente in altre categorie oppure spostare la categoria di URL personalizzati all'inizio e riprovare. è meglio ispezionare attentamente la categoria di URL personalizzati lavorati su computer.

- Se la richiesta è classificata in categorie predefinite, verificare le condizioni nella categoria di URL personalizzati esistente, se tutte corrispondono, provare ad aggiungere l'indirizzo IP e verificare o accertarsi che sia stato digitato il testo e che sia stata utilizzata l'eventuale espressione regolare corretta.

Le Categorie Predefinite Non Sono Aggiornate

Se le categorie predefinite non sono aggiornate o nei log degli accessi viene visualizzato "err" nella sezione della categoria URL, verificare che TLSv1.2 sia abilitato per l'aggiornamento.

Per modificare la configurazione SSL dell'Updater, attenersi alla seguente procedura dalla GUI:

Passaggio 1. Da Amministrazione sistema, scegliere Configurazione SSL

Immagine - configurazione SSL

Passaggio 2. Scegliere Modifica impostazioni.

Passaggio 3. Nella sezione Aggiorna servizio scegliere TLSv1.2

Immagine - Aggiornamento servizio TLSv1.2

Passaggio 4. Sottomettere e confermare le modifiche

Per modificare la configurazione SSL dell'Updater, attenersi alla seguente procedura dalla CLI:

Passaggio 1. Dalla CLI, eseguire sslconfig

Passaggio 2. Digitare version e premere Invio

Passaggio 3. Scegliere Updater

Passaggio 4. Scegliere TLSv1.2

Passaggio 5. Premere Invio per uscire dalla procedura guidata

Passaggio 6. eseguire il commit delle modifiche.

SWA_CLI> sslconfig

Disabling SSLv3 is recommended for best security.

Note that the SSL/TLS service on remote servers may require that the selected TLS versions be sequential. So to avoid communications errors, always select a contiguous set of versions for each service. For example, do not enable TLS 1.0 and

1.2, while leaving TLS 1.1 disabled.

Choose the operation you want to perform:

- VERSIONS - Enable or disable SSL/TLS versions

- COMPRESS - Enable or disable TLS compression for Proxy Service

- CIPHERS - Set ciphers for services in Secure Web Appliance

- FALLBACK - Enable or disable SSL/TLS fallback option

- ECDHE - Enable or disable ECDHE Authentication.

[]> versions

SSL/TLS versions may be enabled or disabled for the following services:

LDAPS - Secure LDAP Services (including Authentication, External Authentication, SaaS SSO, Secure Mobility)

Updater - Update Service

WebUI - Appliance Management Web User Interface

RADSEC - Secure RADSEC Services (including Authentication, External Authentication)

SICAP - Secure ICAP Service

Proxy - Proxy Services (including HTTPS Proxy, Credential Encryption for Secure Client)

Currently enabled SSL/TLS versions by service: (Y : Enabled, N : Disabled)

LDAPS  Updater  WebUI   RADSEC  SICAP   Proxy

TLSv1.0    N       N       N      N/A      N       N

TLSv1.1    Y       Y       N       Y       Y       N

TLSv1.2    N       N       Y       Y       Y       Y

TLSv1.3   N/A     N/A     N/A     N/A     N/A      Y

Select the service for which to enable/disable SSL/TLS versions:

1. LDAPS

2. Updater

3. Proxy

4. RADSEC

5. SICAP

6. WebUI

7. All Services

[]> 2

Currently enabled protocol(s) for Updater are TLSv1.1.

To change the setting for a specific protocol, select an option below:

1. TLSv1.0

2. TLSv1.1

3. TLSv1.2

[]> 3

TLSv1.2 support for Update Service is currently disabled. Do you want to enable it? [N]> Y

Currently enabled protocol(s) for Updater are TLSv1.1, TLSv1.2.

Riferimento

Linee guida sulle best practice di Cisco Web Security Appliance - Cisco

BRKSEC-3303 (Colive)

Guida per l'utente di AsyncOS 14.5 for Cisco Secure Web Appliance - GD (General Deployment) - Connessione, installazione e configurazione [Cisco Secure Web Appliance] - Cisco