Sommario

Introduzione

Procedura

Metodo 1. Gestione centrale

Metodo 2. Interfaccia utente Web di amministrazione

Metodo 3. Tramite il menu SystemConfig

Metodo 4. Dall'interfaccia della riga di comando (CLI) di ciascun accessorio

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritte le diverse procedure disponibili per raccogliere un Diagnostics Pack per appliance SNA (Secure Network Analytics).

Procedura

Sono disponibili quattro metodi per generare il Diagnostics Pack per gli accessori SNA. Il metodo suggerito è Metodo 1. Gestione centrale, tuttavia gli altri metodi sono un'opzione nel caso in cui l'interfaccia utente Web Manager non sia disponibile. I metodi disponibili variano a seconda della versione.

Nota: Se l'interfaccia utente Web di Manager non è disponibile ed è necessario generare un Diagnostics Pack per Manager, fare riferimento al metodo 3. Tramite il menu SystemConfig.

Metodo 1. Gestione centrale

1. Accedere all'interfaccia utente Web di SNA Manager.

2. Selezionare Configure >Globale > Gestione centrale

3. Viene visualizzata una scheda del browser per Gestione centrale con la scheda Inventario. Nella scheda Inventario fare clic sull'icona con i puntini di sospensione per l'accessorio per il quale si desidera creare un pacchetto di diagnostica. Selezionare Supporto.

4. Verrà visualizzata la pagina di supporto degli accessori in Gestione centrale. Fare clic sulla scheda "Pacchetti diagnostici" > Crea per avviare il processo di creazione di un nuovo pacchetto diagnostico. È possibile scaricare i pacchetti di diagnostica completati in precedenza.

Metodo 2. Interfaccia utente Web di amministrazione

Esistono due metodi per accedere all'interfaccia utente di amministrazione di un accessorio SNA, tramite la funzionalità di gestione centrale dei manager SNA o direttamente.

Se si conosce il nome di dominio completo o l'indirizzo IP degli accessori, iniziare dal passaggio 4.

1. Accedere all'interfaccia utente Web di SNA Manager.

2. Selezionare Configure >Globale > Gestione centrale

3. Viene visualizzata una scheda del browser per Gestione centrale con la scheda Inventario. Nella scheda Inventario fare clic sull'icona con i puntini di sospensione per l'accessorio per il quale si desidera creare un pacchetto di diagnostica. Selezionare Visualizza statistiche accessorio. Verrà visualizzata un'altra nuova scheda del browser per l'interfaccia utente di amministrazione degli accessori.

4. Accedere all'interfaccia utente di amministrazione dell'accessorio con le credenziali di amministratore. Se non si utilizza la funzione di gestione centrale dei manager SNA, passare alla pagina di accesso del dispositivo desiderato tramite il relativo FQDN risolvibile DNS o tramite il relativo indirizzo IP https://{IP_or_FQDN_here} ed eseguire l'accesso utilizzando l'utente Admin incorporato.

Nota: Per accedere all'interfaccia utente di amministrazione dei manager dopo l'accesso, modificare l'URL: https://{Manager_IP_or_FQDN}/smc/index.html

5. Fare clic su Supporto > Diagnostics Pack dal menu a sinistra.

6. Nella pagina Diagnostics Pack, per Tipo di crittografia lasciare selezionata la chiave pubblica predefinita oppure selezionare Passphrase condivisa e immetterla nei campi Password e Conferma password.

Nota: Quando si carica il Diagnostics Pack in Support Case Manager, è necessario specificare le passphrase condivise per TAC nel campo della descrizione del file.

7. Selezionare Crea Diagnostics Pack per generare il Diagnostics Pack dell'accessorio. Durante la creazione, lo stato attivo è su un popup nella pagina.

8. Al termine, viene visualizzata una finestra popup che include il pulsante Download per scaricare il Diagnostics Pack. Da questa pagina è possibile scaricare i pacchetti di diagnostica completati in precedenza.

Metodo 3. Tramite il menu SystemConfig

1. Accedere alla console dell'accessorio come utente root.

2. Selezionare Ripristino > Diagnostics Pack > Crea.

3. Per personalizzare il pacchetto di diagnostica, selezionare un menu e fare clic su Modifica.

Prefisso nome file - Aggiungere un prefisso di nome file per il pacchetto di diagnostica (massimo 127 caratteri).

Password - Creare una password file per il pacchetto di diagnostica. Se non si crea una password per il file, il pacchetto di diagnostica viene crittografato con il metodo predefinito (chiave Cisco).

Backup della configurazione: selezionare questa opzione e completare le istruzioni visualizzate sullo schermo per includere un backup della configurazione nel pacchetto di diagnostica. Per ulteriori informazioni sui backup, consultare Backup dei file di configurazione nella Guida di.

Moduli: modificare il contenuto del pacchetto di diagnostica selezionando i moduli specifici da includere.

4. Fare clic su Finish (Fine). Completare le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare il pacchetto di diagnostica.

5. È possibile caricare il Diagnostic Pack direttamente nella richiesta TAC da SystemConfig. Seleziona Caricamento.

6. Selezionare il Diagnostic Pack che si desidera caricare e selezionare Select (Seleziona).

7. Immettere il numero TAC nel campo Numero richiesta.

8. Immettere il campo Token di caricamento CXD per il numero di richiesta. Se non si dispone di questo token, generarne uno eseguendo la procedura seguente: https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tac/tac-customer-file-uploads.html#cxduploadtoken

9. Se è necessario un proxy, immetterlo nel campo Indirizzo proxy.

10. Al termine, selezionare OK.

Metodo 4. Dall'interfaccia della riga di comando (CLI) di ciascun accessorio

Nota: Questo metodo è disponibile solo per gli utenti con versione precedente alla 7.5.0.

In alcuni casi non è possibile generare il Diagnostics Pack di un accessorio utilizzando i metodi descritti in precedenza, ma può essere generato direttamente dalla CLI degli accessori. Per completare questa attività, eseguire le operazioni seguenti:

1. Collegarsi all'accessorio SNA desiderato tramite il protocollo SSH (Secure Shell Protocol) o direttamente tramite l'accesso alla console.

Nota: Nel caso in cui sia necessario raccogliere il pacchetto di diagnostica da un accessorio hardware senza accesso SSH, è possibile utilizzare anche la console della macchina virtuale basata su kernel dall'interfaccia del controller di gestione integrato (CIMC) Cisco.

2. Accedere con le credenziali root.

3. Eseguire i comandi per la release SNA in uso:

SNA da 7.1.x a 7.3.x eseguire il comando doDiagPack.

SNA versione 7.4.x eseguire il comando diagnostics start.

4. Attendere il completamento dell'attività.

5. Il file del pacchetto di diagnostica viene salvato nella directory /lancope/var/admin/diagnostics/ con uno schema dei nomi "diagnostic-<Device_type>-<Device_ID>.<AAAMMGG>.<HHMM>-*.tgz.gpg"

6. Trasferire il file generato dall'accessorio al computer locale o a un file server con SCP (Secure Copy Protocol) o con un client SFTP (SSH File Transfer Protocol) come WinSCP.

Nota: vale la pena ricordare che la SNA versione 7.4.0 ha introdotto una nuova funzione che consente di generare il Diagnostics Pack dal menu SystemConfig (accesso CLI con credenziali root > Enter SystemConfig > Navigate to Recovery > Diagnostics Pack).

Per ulteriori informazioni su questo metodo, vedere la Guida alla configurazione di Secure Network Analytics System 7.4.x.

Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono fornite informazioni utili per la risoluzione dei problemi relativi alla generazione di pacchetti di diagnostica.

Per il metodo 2, l'errore "Si è verificato un errore durante la creazione del pacchetto di diagnostica. No files are available" (Nessun file disponibile) viene visualizzato dopo aver fatto clic sul pulsante Create Diagnostics Pack (Crea Diagnostics Pack) nell'interfaccia utente di amministrazione di un accessorio se è presente un errore di autorizzazione o se manca una directory specifica.

Passaggi per correggere l'errore:

1. Accedere all'appliance con questo comportamento con le credenziali root tramite SSH.

2. Eseguire il comando ls -l /lancope/var/database/dbs/hsqldb/admin/ per verificare il contenuto della directory.

3. Verificare che il figlio di backup esista direttamente e che il relativo utente/proprietario del gruppo sia tomcat. Se la directory figlio di backup non esiste nella directory /lancope/var/database/dbs/hsqldb/admin/, è necessario crearla e assegnare la proprietà corretta. Per creare la directory, eseguire il install -d -m 0755 -o tomcat -g tomcat /lancope/var/database/dbs/hsqldb/admin  comando.

4. Eseguire il comando ll /lancope/var/admin/ per verificare che le sottodirectory backup e diagnostics esistano e che il relativo utente/gruppo sia root.

5. Se una delle sottodirectory backup e diagnostics non esiste nella directory /lancope/var/admin/, è necessario crearla con il comando appropriato:
mkdir /lancope/var/admin/backups

mkdir /lancope/var/admin/diagnostics

6. Dopo averli creati o verificati, provare a generare nuovamente il Diagnostics Pack dell'accessorio SNA.

Informazioni correlate

Per ulteriore assistenza, contattare il Cisco Technical Assistance Center (TAC). È necessario un contratto di supporto valido: Contatti del supporto Cisco internazionali.

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems