Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Shell EFI

Aggiungi modalità di ripristino alle opzioni di avvio

Introduzione

In questo documento viene descritto come avviare l'appliance Secure Malware Analytics® in modalità di ripristino con shell EFI e aggiungere la modalità di ripristino alle opzioni di avvio.

Problema

Come mostrato nell'immagine, la modalità di ripristino non è visualizzata nella finestra del BIOS:

Per avviare la modalità di ripristino in questo scenario, è necessario seguire la procedura descritta nella sezione successiva.

Soluzione

Shell EFI

Passaggio 1. Collegare l'adattatore KVM a un monitor e a una tastiera esterni e collegarlo alla porta KVM situata nella parte anteriore del dispositivo. Se CIMC è disponibile e configurato, è possibile utilizzare un KVM remoto.

Passaggio 2. Riavviare il dispositivo.

Passaggio 3. Premere F6 nella finestra del BIOS per un elenco delle possibili destinazioni di avvio.

Passaggio 4. Selezionare UEFI: Shell EFI incorporata.

Passaggio 5. Subito dopo, premere ESC prima che lo script di avvio termini per spostarsi nella shell EFI.

Passaggio 6. Elenco dei file system disponibili.

Passaggio 7. A questo punto, è necessario individuare la directory di ripristino che si trova in uno dei file system.

Passaggio 8. Accedere alla directory.

Passaggio 9. Eseguire il comando fs1:\efi\Recovery\boot.efi

Passaggio 10. Il dispositivo viene avviato in modalità di ripristino.

Aggiungi modalità di ripristino alle opzioni di avvio

Passaggio 1. Collegare l'adattatore KVM a un monitor e a una tastiera esterni e collegarlo alla porta KVM situata nella parte anteriore del dispositivo. Se CIMC è disponibile e configurato, è possibile utilizzare un KVM remoto.

Passaggio 2. Riavviare il dispositivo.

Passaggio 3. Premere F6 nella finestra del BIOS per un elenco delle possibili destinazioni di avvio.

Passaggio 4. Selezionare Immetti impostazione.

Passaggio 5. Accedere a Boot Options (Opzioni di avvio), scorrere fino in fondo e selezionare Add New Boot Option (Aggiungi nuova opzione di avvio).

Passaggio 6. Selezionare Add boot option (Aggiungi opzione di avvio) e digitare Recovery (Ripristino).

Passaggio 7. Selezionare Path for boot option e selezionare il file system appropriato.

Passaggio 8. Selezionare <efi>, <Recovery> e <boot.efi>.

Passaggio 9. Selezionare Crea.

Passaggio 10. Creazione di una nuova opzione di avvio.

Passaggio 12. Posizionare l'opzione Recovery al secondo posto con +/- pulsanti.

Passaggio 13. Passare a Salva ed esci e selezionare Salva le modifiche ed esci.

Passaggio 14. Confermare le modifiche.

Passaggio 15. Il dispositivo viene avviato normalmente.

Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Secure Malware Analytics Appliance Administration Guide.