Sommario

Introduzione

Creazione di un nuovo utente SMA

Collega utente esistente

Più account Analisi malware protetti collegati a un singolo account SCSO

Accesso solo SCSO per integrazione

Supporto

Introduzione

In questo documento viene descritto come Secure Malware Analytics (SMA) passerà a Security Cloud Sign On (SCSO) come metodo di autenticazione esclusivo per tutti gli utenti. Questa modifica ha lo scopo di fornire un'esperienza di accesso centralizzata e coerente sui prodotti Cisco Security.

Questo documento descrive le modifiche introdotte da questa transizione e spiega come gli utenti possono collegare il proprio account SCSO a Secure Malware Analytics. Questa funzionalità sarà disponibile a partire dal 19 febbraio 2026.

Dopo questa data, l'autenticazione tramite nomi utente e password SMA nativi non sarà più supportata.

SCSO (Security Cloud Sign On)

Cisco Security Cloud Sign-On è un servizio di gestione centralizzata delle identità progettato per offrire un'esperienza di accesso unificata e altamente sicura a diverse applicazioni di sicurezza Cisco. È possibile utilizzare un singolo account SCSO per accedere a più servizi di sicurezza Cisco.

Per accedere a Secure Malware Analytics, tutti gli utenti devono avere un account Cisco SCSO registrato.

Per registrarsi a Cisco SCSO, passare a: https://sign-on.security.cisco.com/signin/register

Creazione di un nuovo utente SMA

Il processo per la creazione di un nuovo utente in Analisi malware protetto rimane invariato, incluso il fatto che un messaggio di invito per il collegamento dell'account viene inviato automaticamente dopo la creazione dell'utente.

Crea nuovo utente:

1. Accedere a Secure Malware Analytics come amministratore dell'organizzazione.

2. Passare ad Amministrazione > Utenti > Nuovo utente.

3. Inserire le informazioni richieste:

-Accesso

- Ruolo

- Nome utente

- Indirizzo email

4. Fare clic su Sottometti.

Collegamento del nuovo account utente all'account SCSO:

Viene creato l'account utente e un invito via e-mail intitolato "Secure Malware Analytics (SMA) SCSO Link Request" viene inviato da noreply@cisco.com all'indirizzo e-mail dell'utente.

Quando l'utente fa clic sull'URL o lo apre nel browser, viene reindirizzato alla pagina di accesso di Security Cloud Sign On (SCSO).

Se l'utente ha già effettuato l'iscrizione all'account SCSO, esegue l'autenticazione utilizzando l'indirizzo e-mail registrato e collega l'account SMA.

Se l'utente non dispone di un account SCSO, seleziona Iscriviti ora per avviare il processo di registrazione.

Immettere le informazioni sull'account per l'iscrizione a un account SCSO. L'utente riceve un messaggio e-mail per attivare il nuovo account SCSO. Seguire le istruzioni nell'e-mail per attivare l'account e abilitare l'autenticazione a più fattori.

Dopo aver completato la registrazione con un account SCSO, tornare all'e-mail Secure Malware Analytics (SMA) SCSO Link Request ricevuta in precedenza e aprire l'URL in un browser.

Dopo l'autenticazione, all'utente viene offerta la possibilità di collegare l'account SMA all'account SCSO connesso.

Confermare l'azione. Viene visualizzato un messaggio che indica che è stato eseguito il collegamento degli account. Selezionare Continua con accesso cloud di sicurezza per accedere all'account SMA (Secure Malware Analytics) e accettare il Contratto di Licenza con l'utente finale (EULA) per completare la configurazione dell'account.

Collega utente esistente

Se un account SMA (Secure Malware Analytics) esistente non è stato collegato a Security Cloud Sign On (SCSO) prima che la funzionalità di accesso solo a SCSO diventi effettiva il 19 febbraio 2026, completare la seguente procedura per collegare gli account.

Prerequisito

È necessario un account SCSO (Security Cloud Sign On) registrato.

Se non è stato creato un account SCSO, eseguire la registrazione all'indirizzo: https://sign-on.security.cisco.com/signin/register

Procedura

Passare al portale Secure Malware Analytics appropriato:

- USA - https://panacea.threatgrid.com

- UE - https://panacea.threatgrid.eu

- Australia - https://panacea.threatgrid.com.au

- Canada - https://panacea.threatgrid.ca

Nella schermata di accesso, selezionare Continue with Security Cloud Sign On (Continua con accesso cloud di sicurezza) per accedere utilizzando SCSO.

Accedere a Security Cloud Sign On (SCSO) utilizzando l'account creato in precedenza.

Dopo l'autenticazione, viene visualizzato un messaggio che indica "Non sono presenti account di Analisi malware collegati a questo account SCSO". insieme all'opzione per collegare un account.

Selezionare Collega un account per iniziare a collegare l'account SMA (Secure Malware Analytics) esistente all'account SCSO.

Nella pagina successiva viene visualizzata un'opzione per collegare gli account. Immettere il nome utente esistente e selezionare il collegamento Richiesta.

Un messaggio di invito viene inviato all'indirizzo di posta elettronica configurato per l'account esistente.

Nella maggior parte dei casi, questo indirizzo e-mail corrisponde all'indirizzo e-mail dell'account SCSO. Se è necessario aggiornare l'indirizzo e-mail, contattare l'amministratore dell'organizzazione o il supporto Cisco.

Aprire l'URL fornito nell'e-mail di invito in un browser. Dopo l'autenticazione, all'utente viene richiesto di confermare il collegamento dell'account.

Verificare i dettagli dell'account e selezionare Conferma.

Viene visualizzato un messaggio di conferma che indica che gli account sono stati collegati. Selezionare Continua con accesso cloud di sicurezza per accedere all'account Secure Malware Analytics esistente tramite SCSO.

Nella pagina successiva selezionare l'account utente a cui accedere.

Nota: Gli amministratori dell'organizzazione possono inoltre inviare l'invito di collegamento all'account SCSO dalla pagina Gestione utenti.

Più account Analisi malware protetti collegati a un singolo account SCSO

Gli utenti possono collegare più account SMA (Secure Malware Analytics) allo stesso account SCSO (Security Cloud Sign On) utilizzando il metodo Create New SMA User o Link an Existing User.

Una volta completata l'autenticazione SCSO, all'utente viene offerta l'opzione di selezionare l'account Analisi malware protetto a cui accedere.

Gli utenti possono anche passare da un account all'altro dopo aver effettuato l'accesso utilizzando il menu nel menu di navigazione a sinistra.

Accesso solo SCSO per integrazione

Integrazioni quali Umbrella SIG, Secure Access, Meraki e Email Threat Defense (ETD) offrono automaticamente un account amministratore organizzazione o amministratore dispositivi quando si registrano con Secure Malware Analytics.

Viene inviato un messaggio di invito all'indirizzo di posta elettronica fornito dal dispositivo o dal servizio di integrazione per completare il collegamento dell'account tramite Security Cloud Sign On (SCSO).

Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni, contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.