Sommario

Problema

È stata effettuata una richiesta di informazioni sulla compatibilità e il supporto per l'aggiornamento di un Cisco Secure Firewall 3105 con Firewall Threat Defense (FTD) dalla versione 7.4.2.4 direttamente alla versione 7.4.6. La domanda si è concentrata in modo specifico sul supporto di questo percorso di aggiornamento e sulle considerazioni da tenere in considerazione per la piattaforma serie 3100.

Ambiente

- Cisco Secure Firewall 3105.1 Si possono utilizzare anche altre piattaforme.

- Firewall Threat Defense (FTD) versione 7.4.2.4 (versione corrente).

- Versione di destinazione 7.4.6.

Risoluzione

Cisco Secure Firewall 3105 (FPR3105-NGFW-K9) supporta un aggiornamento diretto da FTD versione 7.4.2.4 a FTD versione 7.4.6. Questo percorso di aggiornamento è ufficialmente supportato e non richiede installazioni intermedie di versione FTD.

Considerazioni principali sull'aggiornamento di Secure Firewall serie 3100

Requisiti per l'aggiornamento di FXOS:

Per la serie Secure Firewall 3100, non è richiesto alcun aggiornamento separato di Firepower eXtensible Operating System (FXOS) quando si esegue l'aggiornamento da FTD 7.4.2.4 a 7.4.6. Ciò semplifica il processo di aggiornamento rispetto ad altre piattaforme che richiedono aggiornamenti FXOS.

Sequenza di applicazioni patch future:

Se dopo l'aggiornamento di base è necessario applicare una patch 7.4.6, utilizzare la seguente sequenza consigliata:

1. Installare prima l'immagine FTD 7.4.6 di base.

2. Applicare la patch 7.4.6 al termine dell'installazione dell'immagine di base.

Pianificazione aggiornamento:

Prima di procedere con l'aggiornamento, consultare la documentazione ufficiale sull'aggiornamento e la compatibilità Cisco per verificare che tutti i prerequisiti siano soddisfatti e per esaminare eventuali considerazioni specifiche della piattaforma applicabili alla distribuzione.

Causa

Si è trattato di una richiesta di verifica della compatibilità piuttosto che di un problema tecnico. È stata richiesta la conferma del supporto del percorso di aggiornamento prima di procedere con l'aggiornamento del software FTD sulla piattaforma Secure Firewall 3105.

Contenuto correlato

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/upgrade/management-center/740/upgrade-management-center-741/planning.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/compatibility/threat-defense-compatibility.html

- Supporto tecnico Cisco e download