Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Configurare l'FTD

Configurazione dell'ASA

Verifica

Risoluzione dei problemi

Riferimento

Introduzione

Questo documento descrive come configurare la VPN da sito a sito basata su route con supporto VRF su FTD gestito da FDM.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base di VPN

- Conoscenze base di VRF (Virtual Routing and Forwarding)

- Esperienza con FDM

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco FTDv versione 7.4.2

- Cisco FDM versione 7.4.2

- Cisco ASAv versione 9.20.3

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Virtual Routing and Forwarding (VRF) su Firepower Device Manager (FDM) consente di creare più istanze di routing isolate su un singolo dispositivo Firepower Threat Defense (FTD). Ogni istanza VRF opera come un router virtuale separato con una tabella di routing specifica, consentendo la separazione logica del traffico di rete e fornendo funzionalità avanzate di sicurezza e gestione del traffico.

In questo documento viene spiegato come configurare una VPN IPSec con supporto VRF con VTI. VRF Red network e VRF Blue network sono dietro FTD. Il client 1 nella rete rossa VRF e il client 2 nel blu VRF comunicano con il client 3 dietro l'ASA tramite il tunnel VPN IPSec.

Configurazione

Esempio di rete

Topologia

Configurare l'FTD

Passaggio 1. È essenziale verificare che la configurazione preliminare dell'interconnettività IP tra i nodi sia stata debitamente completata. Client1 e Client2 hanno indirizzo IP interno FTD come gateway.  Il client 3 ha come gateway l'indirizzo IP interno dell'appliance ASA.

Passaggio 2. Creare l'interfaccia del tunnel virtuale. Accedere alla GUI FDM di FTD. Passare a Dispositivo > Interfacce. Fare clic su Visualizza tutte le interfacce.

Interfacce FTD_View

Passaggio 2.1. Fare clic sulla scheda Interfacce tunnel virtuale. Fare clic sul pulsante +.

FTD_Create_VTI

Passaggio 2.2. Fornire le informazioni necessarie. Fare clic sul pulsante OK.

- Nome: demovti

- ID tunnel: 1

- Origine tunnel: esterno (Gigabit Ethernet0/0)

- Indirizzo IP E Subnet Mask: 169.254.10.1/24

- Stato: fare clic sul dispositivo di scorrimento nella posizione Attivato

FTD_Create_VTI_Details

Passaggio 3. Passare a Dispositivo > VPN da sito a sito . Fare clic sul pulsante View Configuration (Visualizza configurazione).

FTD_Site-to-Site_VPN_View_Configurations

Passaggio 3.1. Iniziare a creare una nuova VPN da sito a sito. Fare clic sul pulsante CREA CONNESSIONE DA SITO A SITO. In alternativa, fare clic sul pulsante +.

FTD_Create_Site2Site_Connection

Passaggio 3.2. Fornire informazioni necessarie. Fare clic sul pulsante NEXT.

- Nome profilo connessione: Demo_S2S

- Tipo: VTI (Route Based)

- Interfaccia di accesso VPN locale: rimozione (creata nel passaggio 2)

- Indirizzo IP remoto: 192.168.40.1 (si tratta dell'indirizzo IP esterno dell'ASA peer)

FTD_Site-to-Site_VPN_Endpoints

Passaggio 3.3. Passare al criterio IKE. Fare clic sul pulsante EDIT.

FTD_Edit_IKE_Policy

Passaggio 3.4. Per i criteri IKE, è possibile utilizzare valori predefiniti oppure crearne uno nuovo facendo clic su  Crea nuovo criterio IKE  .

In questo esempio, attivare o disattivare il nome di un criterio IKE esistente AES-SHA-SHA. Fare clic sul pulsante OK per salvare.

FTD_Enable_IKE_Policy

Passaggio 3.5. Passare alla proposta IPSec. Fare clic sul pulsante EDIT.

Proposta_FTD_Edit_IPSec

Passaggio 3.6. Per una proposta IPSec, è possibile utilizzare una proposta predefinita oppure crearne una nuova facendo clic su Crea nuova proposta IPSec.

In questo esempio, attivare o disattivare il nome di una proposta IPSec esistente AES-SHA. Fare clic su   OK  per salvare.

Proposta FTD_Enable_IPSec

Passaggio 3.7. Scorrere la pagina e configurare la chiave già condivisa. Fare clic sul pulsante NEXT.

Prendere nota della chiave già condivisa e configurarla sull'appliance ASA in un secondo momento.

FTD_Configura_Chiave_già_condivisa

Passaggio 3.8. Esaminare la configurazione VPN. Se è necessario apportare modifiche, fare clic sul pulsante INDIETRO. Se tutto funziona, fare clic sul pulsante FINISH (Fine).

FTD_Review_VPN_Configuration

Passaggio 3.9. Creare una regola di controllo dell'accesso per consentire il passaggio del traffico attraverso l'FTD. In questo esempio, consenti tutto per scopo dimostrativo. Modifica i criteri in base alle tue esigenze.

Esempio_FTD_ACP

Passaggio 3.10. (Facoltativo) Configurare la regola di esenzione NAT per il traffico client su FTD se è presente un NAT dinamico configurato per l'accesso del client a Internet. In questo esempio, non è necessario configurare una regola di esenzione NAT perché non è presente un NAT dinamico configurato su FTD.

Passaggio 3.11. Distribuire le modifiche alla configurazione.

FTD_Deployment_Changes

Passaggio 4. Configurare i router virtuali.

Passaggio 4.1. Creare gli oggetti di rete per l'instradamento statico. Passare a Oggetti > Reti , quindi fare clic sul pulsante +.

FTD_Create_NetObjects

Passaggio 4.2. Fornire le informazioni necessarie su ciascun oggetto di rete. Fare clic sul pulsante OK.

- Nome: local_blue_192.168.20.0

- Tipo: Rete

- Rete: 192.168.20.0/24

FTD_VRF_Blue_Network

- Nome: local_red_192.168.10.0

- Tipo: Rete

- Rete: 192.168.10.0/24

FTD_VRF_Red_Network

- Nome: remote_192.168.50.0

- Tipo: Rete

- Rete: 192.168.50.0/24

Rete_remota_FTD

Passaggio 4.3. Creare il primo router virtuale. Selezionare Periferica > Instradamento. Fare clic su View Configuration (Visualizza configurazione).

FTD_View_Routing_Configuration

Passaggio 4.4. Fare clic su Add Multiple Virtual Router (Aggiungi più router virtuali).

Nota: è già stata configurata una route statica tramite interfaccia esterna durante l'inizializzazione di FDM. Se non è disponibile, configurarlo manualmente.

FTD_Add_First_Virtual_Router1

Passaggio 4.5. Fare clic su CREATE FIRST CUSTOM VIRTUAL ROUTER.

FTD_Add_First_Virtual_Router2

Passaggio 4.6. Fornire le informazioni necessarie sul primo router virtuale. Fare clic sul pulsante OK. Dopo la creazione del primo router virtuale, viene visualizzato automaticamente il nome globale del file vrf.

- Nome: vrf_red

- Interfacce: inside_red (Gigabit Ethernet0/1)

FTD_Add_First_Virtual_Router3

Passaggio 4.7. Creare il secondo router virtuale. Passare a Dispositivo > Routing. Fare clic su View Configuration (Visualizza configurazione). Fare clic sul pulsante +.

FTD_Add_Second_Virtual_Router

Passaggio 4.8. Fornire le informazioni necessarie sul secondo router virtuale. Fare clic su OK pulsante

- Nome: vrf_blu

- Interfacce: inside_blue (Gigabit Ethernet0/2)

FTD_Add_Second_Virtual_Router2

Passaggio 5. Creare una perdita di route da vrf_blue a Global. Questa route consente agli endpoint nella rete 192.168.20.0/24 di avviare connessioni che attraversano il tunnel VPN da sito a sito. Per questo esempio, l'endpoint remoto sta proteggendo la rete 192.168.50.0/24.

Selezionare Periferica > Instradamento. Fare clic su Visualizza configurazione. fare clic sull'icona Visualizza nella cella Action del router virtuale vrf_blue.

FTD_Visualizza_VRF_Blue

Passaggio 5.1. Fare clic sulla scheda Instradamento statico. Fare clic sul pulsante +.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Blue

Passaggio 5.2. Fornire le informazioni necessarie. Fare clic sul pulsante OK.

- Nome: Blue_to_ASA

- Interfaccia: demovti (Tunnel1)

- Reti: remote_192.168.50.0

- Gateway: lascia vuoto questo elemento.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Blue_Details

Passaggio 6. Creare una perdita di route da vrf_red a Global. Questa route consente agli endpoint nella rete 192.168.10.0/24 di avviare connessioni che attraversano il tunnel VPN da sito a sito. Per questo esempio, l'endpoint remoto sta proteggendo la rete 192.168.50.0/24.

Selezionare Periferica > Instradamento. Fare clic su Visualizza configurazione. fare clic sull'icona Visualizza nella cella Action del router virtuale vrf_red.

FTD_Visualizza_VRF_Red

Passaggio 6.1. Fare clic sulla scheda Instradamento statico. Fare clic sul pulsante +.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Red

Passaggio 6.2. Fornire le informazioni necessarie. Fare clic sul pulsante OK.

- Nome: Rosso_su_ASA

- Interfaccia: demovti (Tunnel1)

- Reti: remote_192.168.50.0

- Gateway: lascia vuoto questo elemento.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Red_Details

Passaggio 7. Creare una perdita del percorso dai router globali a quelli virtuali. Le route consentono agli endpoint protetti dall'estremità remota della VPN da sito a sito di accedere alla rete 192.168.10.0/24 nel router virtuale vrf_red e alla rete 192.168.20.0/24 nel router virtuale vrf_blue.

Selezionare Periferica > Instradamento. Fare clic su Visualizza configurazione. fare clic sull'icona Visualizza nella cella Azione del router virtuale globale.

FTD_Visualizza_VRF_Global

Passaggio 7.1. Fare clic sulla scheda Instradamento statico. Fare clic sul pulsante +.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Global

Passaggio 7.2. Fornire le informazioni necessarie. Fare clic sul pulsante OK.

- Nome: S2S_leak_blue

- Interfaccia: inside_blue (Gigabit Ethernet0/2)

- Reti: local_blue_192.168.20.0

- Gateway: lascia vuoto questo elemento.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Global_To_Blue

- Nome: S2S_leak_red

- Interfaccia: inside_red (Gigabit Ethernet0/1)

- Reti: local_red_192.168.10.0

- Gateway: lascia vuoto questo elemento.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Global_To_Red

Passaggio 8. Distribuire le modifiche alla configurazione.

FTD_Deployment_Changes

Configurazione dell'ASA

Passaggio 9. Creare il criterio IKEv2 che definisce gli stessi parametri configurati nell'FTD.

crypto ikev2 policy 20

encryption aes-256 aes-192 aes

integrity sha512 sha384 sha256 sha

group 21 20 16 15 14

prf sha512 sha384 sha256 sha

lifetime seconds 86400

Passaggio 10. Creare una proposta ipsec IKEv2 che definisce gli stessi parametri configurati nell'FTD.

crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal AES-SHA

protocol esp encryption aes-256 aes-192 aes

protocol esp integrity sha-512 sha-384 sha-256 sha-1

Passaggio 11. Creazione di un profilo ipsec, riferimento proposta ipsec creata nel passaggio 10.

crypto ipsec profile demo_ipsec_profile

set ikev2 ipsec-proposal AES-SHA

set security-association lifetime kilobytes 4608000

set security-association lifetime seconds 28800

Passaggio 12. Creare un criterio di gruppo che consenta il protocollo IKEv2.

group-policy demo_gp_192.168.30.1 internal

group-policy demo_gp_192.168.30.1 attributes

vpn-tunnel-protocol ikev2

Passaggio 13. Creare un gruppo di tunnel per l'FTD peer esterno all'indirizzo IP, facendo riferimento ai criteri di gruppo creati nel passaggio 12 e configurazione della stessa chiave già condivisa con FTD (creata al passaggio 3.7).

tunnel-group 192.168.30.1 type ipsec-l2l

tunnel-group 192.168.30.1 general-attributes

default-group-policy demo_gp_192.168.30.1

tunnel-group 192.168.30.1 ipsec-attributes

ikev2 remote-authentication pre-shared-key *****

ikev2 local-authentication pre-shared-key *****

Passaggio 14. Abilitare IKEv2 sull'interfaccia esterna.

crypto ikev2 enable outside

Passaggio 15. Creare il tunnel virtuale.

interface Tunnel1

nameif demovti_asa

ip address 169.254.10.2 255.255.255.0

tunnel source interface outside

tunnel destination 192.168.30.1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile demo_ipsec_profile

Passaggio 16. Creare una route statica.

route demovti_asa 192.168.10.0 255.255.255.0 169.254.10.1 1

route demovti_asa 192.168.20.0 255.255.255.0 169.254.10.1 1

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.40.3 1

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Passaggio 1. Passare alla CLI di FTD e ASA tramite la console o SSH per verificare lo stato VPN della fase 1 e della fase 2 con i comandi show crypto ikev2 sa e show crypto ipsec sa.

FTD

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

ftdv742#

ftdv742# show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                               Remote                                     fvrf/ivrf     Status         Role

32157565 192.168.30.1/500                                    192.168.40.1/500                        Global/Global      READY    RESPONDER

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:21, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/67986 sec

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0x4cf55637/0xa493cc83

ftdv742# show crypto ipsec sa

interface: demovti

Crypto map tag: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1, seq num: 65280, local addr: 192.168.30.1

Protected vrf (ivrf): Global

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 192.168.40.1

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 30, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 192.168.30.1/500, remote crypto endpt.: 192.168.40.1/500

path mtu 1500, ipsec overhead 94(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: A493CC83

current inbound spi : 4CF55637

inbound esp sas:

spi: 0x4CF55637 (1291146807)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 13, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4055040/16867)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

outbound esp sas:

spi: 0xA493CC83 (2761149571)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 13, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4285440/16867)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

ASA:

ASA9203# show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                               Remote                                     fvrf/ivrf     Status         Role

26025779 192.168.40.1/500                                    192.168.30.1/500                        Global/Global      READY    INITIATOR

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:21, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/68112 sec

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0xa493cc83/0x4cf55637

ASA9203#

ASA9203# show cry

ASA9203# show crypto ipsec sa

interface: demovti_asa

Crypto map tag: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1, seq num: 65280, local addr: 192.168.40.1

Protected vrf (ivrf): Global

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 192.168.30.1

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 30, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 192.168.40.1/500, remote crypto endpt.: 192.168.30.1/500

path mtu 1500, ipsec overhead 94(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: 4CF55637

current inbound spi : A493CC83

inbound esp sas:

spi: 0xA493CC83 (2761149571)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4101120/16804)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

outbound esp sas:

spi: 0x4CF55637 (1291146807)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4055040/16804)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

Passaggio 2. Verificare il percorso di VRF e Global su FTD.

ftdv742# show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is 192.168.30.3 to network 0.0.0.0

S*       0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 192.168.30.3, outside

C        169.254.10.0 255.255.255.0 is directly connected, demovti

L        169.254.10.1 255.255.255.255 is directly connected, demovti

SI       192.168.10.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, inside_red

SI       192.168.20.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, inside_blue

C        192.168.30.0 255.255.255.0 is directly connected, outside

L        192.168.30.1 255.255.255.255 is directly connected, outside

ftdv742# show route vrf vrf_blue

Routing Table: vrf_blue

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        192.168.20.0 255.255.255.0 is directly connected, inside_blue

L        192.168.20.1 255.255.255.255 is directly connected, inside_blue

SI       192.168.50.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, demovti

ftdv742# show route vrf vrf_red

Routing Table: vrf_red

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        192.168.10.0 255.255.255.0 is directly connected, inside_red

L        192.168.10.1 255.255.255.255 is directly connected, inside_red

SI       192.168.50.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, demovti

Passaggio 3. Verificare il test ping.

Prima di eseguire il ping, controllare i contatori di show crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decap su FTD.

Nell'esempio, il tunnel 1 mostra 30 pacchetti per l'incapsulamento e la decapsulamento.

ftdv742# show crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decap

interface: demovti

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

ftdv742#

Client1 ping Client3 riuscito.

Client1#ping 192.168.50.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/299/620 ms

Client2 ping Client3 riuscito.

Client2#ping 192.168.50.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 11/297/576 ms

Controllare i contatori di  show crypto ipsec sa | inc interfaccia:|encap|decap  su FTD dopo il ping riuscito.

Nell'esempio, il tunnel 1 mostra 40 pacchetti per l'incapsulamento e la decapsulamento dopo un ping riuscito. Inoltre, entrambi i contatori sono aumentati di 10 pacchetti, in modo da soddisfare le 10 richieste echo del ping, a indicare che il traffico ping ha superato correttamente il tunnel IPSec.

ftdv742# show crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decap

interface: demovti

#pkts encaps: 40, #pkts encrypt: 40, #pkts digest: 40

#pkts decaps: 40, #pkts decrypt: 40, #pkts verify: 40

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

È possibile utilizzare questi comandi di debug per risolvere i problemi relativi alla sezione VPN.

debug crypto ikev2 platform 255

debug crypto ikev2 protocol 255

debug crypto ipsec 255

debug vti 255

È possibile utilizzare questi comandi di debug per risolvere i problemi relativi alla sezione route.

debug ip routing

Riferimento

Guida alla configurazione di Cisco Secure Firewall Device Manager, versione 7.4

Guida alla configurazione di Cisco Secure Firewall ASA VPN CLI, 9.20