Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire l'aggiornamento dalla versione 2 alla versione 3 di Snort in Firepower Device Manager (FDM).

Prerequisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Firepower Device Manager (FDM)

- Snort.

Requisiti

Verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- Accedere a Gestione periferiche di Firepower.

- Privilegi amministrativi su FDM.

- Per utilizzare lo snort 3, FTD deve essere almeno la versione 6.7.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- FTD 7.2.7

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La funzione snort 3 è stata aggiunta nella versione 6.7 di Firepower Device Manager (FDM). Snort 3.0 è stato progettato per affrontare queste sfide:

- Riduzione dell'utilizzo della memoria e della CPU.

- Migliorare l'efficacia dell'ispezione HTTP.

- Caricamento più rapido della configurazione e riavvio automatico.

- Migliore programmabilità per una più rapida aggiunta di funzionalità.

Configurazione

Configurazioni

1. Accedere a Firepower Device Manager.

2. Passare a Dispositivo > Aggiornamenti > Visualizza configurazione.

3. Nella sezione regole di intrusione, fare clic su aggiorna a snort 3.

4. Nel messaggio di avvertenza per confermare la selezione, selezionare l'opzione per ottenere il pacchetto delle regole di intrusione più recente, quindi fare clic su Sì.

Nota: il sistema scarica i pacchetti solo per la versione Snort attiva, quindi è improbabile che sia installata la versione più recente per la versione Snort a cui si sta passando. Prima di modificare i criteri per le intrusioni, è necessario attendere il completamento dell'attività di cambio di versione.

Avviso: la commutazione della versione snort comporta una perdita temporanea del traffico.

5. È necessario confermare nell'elenco di task che l'aggiornamento è stato avviato.

Nota: l'elenco di task si trova nella barra di navigazione accanto all'icona Distribuzioni.

Verifica

La sezione Motore di ispezione mostra che la versione corrente di Snort è Snort 3.

Infine, nell'elenco delle attività, assicurarsi che la modifica all'ordine 3 sia stata completata e distribuita correttamente.

Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi durante l'aggiornamento, considerare i seguenti passaggi:

- Verificare che le versioni FTD siano compatibili con Snort 3.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida alla compatibilità di Cisco Secure Firewall Threat Defense

- Raccogliere i file di risoluzione dei problemi in FDM passando alla scheda Dispositivo e quindi facendo clic su Richiedi file da creare. Una volta raccolto, aprire una richiesta con TAC e caricare il file nella richiesta per ricevere ulteriore assistenza.

Informazioni correlate

- Adozione Snort 3

- Ordina documenti

- Guida alla configurazione di Cisco Secure Firewall Device Manager, versione 7.2