Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione iniziale

Rimuovi configurazioni NetFlow

Modifica le configurazioni NetFlow esistenti

Documenti correlati

Introduzione

Questo documento descrive come rimuovere o modificare la configurazione NetFlow su Firepower Threat Defense (FTD) tramite Firepower Centro di gestione (CCP).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenza del CCP

- Conoscenza di FTD

- Conoscenza dei criteri FlexConfig

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Versione FTD inferiore a 7.4

- Versione FMC inferiore a 7.4

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Nota: Nota importante per Firepower versioni 7.2.x: quando si configura NetFlow, è presente un ID bug Cisco CSCwh29167 noto dove l'oggetto Flex viene riordinato, con conseguente errore di distribuzione a causa della mancata configurazione della mappa di classe. Per risolvere questo problema, implementare la soluzione documentata nell'ID bug Cisco CSCwf99848 (duplicato dell'ID bug Cisco CSCwh29167 ).

Configurazione iniziale

access-list flow_export_acl extended permit ip any any

!

class-map flow_export_class

match access-list flow_export_acl

!

policy-map global_policy

class flow_export_class

flow-export event-type flow-create destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-denied destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-teardown destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-update destination 192.168.1.5

!

flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

Per la configurazione iniziale di queste configurazioni, vengono utilizzati gli oggetti Flex config riportati di seguito.

1. Oggetto testo di destinazione NetFlow

Oggetto testo destinazione NetFlow

2. ACL esteso con nome: flow_export_acl

ACL Flow Export

3. Class-map e criteri del servizio utilizzati per applicare questa mappa di classe con la destinazione di esportazione del flusso

Mappa classi e criteri del servizio

4. Destinazione esportazione flusso

Destinazione esportazione flusso

5. Aggiunti quindi i due oggetti seguenti nel criterio di configurazione flessibile e distribuiti:

Criteri FlexConfig

Rimuovi configurazioni NetFlow

Passaggio 1: Eliminare gli oggetti flex dal criterio di flessibilità.

Elimina flexconfig esistente

Passaggio 2: distribuire il criterio. Dalla riga di comando, è possibile vedere che le configurazioni rimosse sono:

access-list flow_export_acl extended permit ip any any

!

class-map flow_export_class

match access-list flow_export_acl

!

policy-map global_policy

class flow_export_class

flow-export event-type flow-create destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-denied destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-teardown destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-update destination 192.168.1.5

considerando che, la configurazione che non viene rimossa è:

flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

Passaggio 3: per rimuovere questo elemento, è necessario creare un oggetto flessibile con il tipo 'prepend' e aggiungere la configurazione:

no flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

Elimina destinazione configurazione flessibile

Passaggio 4: in criteri flessibili chiamare l'oggetto di anteposizione appena creato nel passaggio 3 e distribuire il criterio.

Aggiungi in criteri di configurazione flessibile

Passaggio 5: eliminare l'oggetto anteposto dal criterio flessibile e distribuirlo di nuovo.

Eliminare l'oggetto anteposto

Tutta la configurazione correlata all'esportazione del flusso viene rimossa ora.

Modifica le configurazioni NetFlow esistenti

Passaggio 1: modificare l'oggetto Text creato per la destinazione NetFlow. Modificare i parametri obbligatori IP, Interface name o Port.

Esempio: abbiamo modificato IP e porta da (192.168.1.5, 2055) a (192.168.1.78, 2056)

Oggetto testo di destinazione NetFlow

Passaggio 2: distribuire il criterio. Le modifiche vengono visualizzate come previsto, ma insieme alla configurazione di destinazione Netflow precedente:

access-list flow_export_acl extended permit ip any any

!

class-map flow_export_class

match access-list flow_export_acl

!

policy-map global_policy

class flow_export_class

flow-export event-type flow-create destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-denied destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-teardown destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-update destination 192.168.1.78

!

flow-export destination Inside 192.168.1.78 2056

flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

Passaggio 3: Per rimuovere questo elemento, è necessario creare un oggetto flessibile con il tipo 'prepend' e aggiungere la configurazione:

no flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

Elimina destinazione netflow

Passaggio 4: in criteri flessibili chiamare l'oggetto di anteposizione appena creato nel passaggio 3 e distribuire il criterio.

Aggiungi a configurazione Flex di anteprima

Passaggio 5: eliminare l'oggetto anteposto dal criterio flessibile e distribuirlo di nuovo.

Eliminare la configurazione FlexConfig di anteprima

Modifica della configurazione relativa a NetFlow completata.

access-list flow_export_acl extended permit ip any any

!

flow-export destination Inside 192.168.1.78 2056

!

class-map flow_export_class

match access-list flow_export_acl

!

policy-map global_policy

class flow_export_class

flow-export event-type flow-create destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-denied destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-teardown destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-update destination 192.168.1.78

Documenti correlati

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/netflow/216126-configure-netflow-secure-event-logging-o.html