Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Traffico integrato sicuro attraverso il firewall

Protezione del traffico da firewall a dispositivo integrato

Considerazioni importanti sugli ACL dei Control Plane

Configurazione

Configurazioni

Configurare un ACL del Control Plane per un FTD gestito da FMC

[VIDEO] Configurazione di un ACL del Control Plane per un FTD gestito da FMC

Configurazione di un ACL del Control Plane per FTD gestito da FDM

Configurazione di un ACL Control Plane per ASA tramite CLI

Configurazione alternativa per bloccare gli attacchi al firewall tramite shun

Esempio di configurazione per FTD

Esempio di configurazione di un'appliance ASA

Verifica

Esempio di output per l'appliance ASA

Bug correlati

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di configurazione delle regole di accesso al control plane per Secure Firewall Threat Defense e Adaptive Security Appliance (ASA).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- Secure Firewall Device Manager (FDM)

- Centro gestione firewall protetto (FMC)

- Secure Firewall ASA

- Access Control List (ACL)

- FlexConfiguration

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Secure Firewall Threat Defense versione 7.2.5

- Secure Firewall Manager Center versione 7.2.5

- Secure Firewall Device Manager versione 7.2.5

- Secure Firewall ASA versione 9.18.3

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Il traffico in genere attraversa un firewall e viene indirizzato tra le interfacce dati; in alcune circostanze, è utile impedire il traffico destinato al firewall sicuro. Il firewall sicuro Cisco può utilizzare un ACL (Control Plane Access Control List) per limitare il traffico "diretto". Un esempio di quando un ACL di un control plane può essere utile è quello di controllare quali peer possono stabilire un tunnel VPN (da sito a sito o VPN ad accesso remoto) per il firewall sicuro.

Traffico integrato sicuro attraverso il firewall

Il traffico in genere attraversa i firewall da un'interfaccia (in entrata) a un'altra interfaccia (in uscita). Questo tipo di traffico è noto come traffico diretto ed è gestito tramite i criteri di controllo di accesso (ACP, Access Control Policies) e le regole pre-filtro.

Immagine 1. Esempio di traffico integrato

Protezione del traffico da firewall a dispositivo integrato

In altri casi, il traffico è direttamente destinato a un'interfaccia FTD (da sito a sito o VPN ad accesso remoto), nota come traffico diretto e gestita dal control plane dell'interfaccia specifica.

Immagine 2. Esempio di traffico diretto

Considerazioni importanti sugli ACL del Control Plane

- A partire dalla versione 7.0 di FMC/FTD, un ACL del control plane deve essere configurato utilizzando FlexConfig, utilizzando la stessa sintassi del comando utilizzata sull'appliance ASA.

- La parola chiave control plane viene aggiunta alla configurazione del gruppo di accesso, che applica il traffico all'interfaccia protetta del firewall. Senza la parola control plane aggiunta al comando, l'ACL limiterà il traffico attraverso il firewall protetto.

- Un ACL del control plane non limita il protocollo SSH, ICMP o TELNET in entrata a un'interfaccia firewall sicura. Questi vengono elaborati (consentiti/negati) in base ai criteri di impostazioni della piattaforma e hanno una precedenza più alta.

- Un ACL di control plane restringe il traffico al firewall sicuro stesso, mentre i criteri di controllo dell'accesso per l'FTD o gli ACL normali per l'ASA controllano il traffico attraverso il firewall sicuro.

- A differenza di un ACL normale, alla fine dell'ACL non è presente un 'rifiuto' implicito.

- La funzione di ricerca per gruppi di oggetti (OGS) non funziona sugli ACL del piano di controllo. ID bug Cisco: CSCwi58818.

- Al momento della creazione del documento, la funzione di georilevazione FTD non può essere utilizzata per limitare l'accesso all'FTD.

Configurazione

Nell'esempio successivo, un gruppo di indirizzi IP di un determinato paese cerca di forzare la VPN nella rete tentando di accedere all'FTD RAVPN. L'opzione migliore per proteggere l'FTD da questi attacchi VPN con forza bruta è configurare un ACL del control plane in modo da bloccare queste connessioni all'interfaccia FTD esterna.

Configurazioni

Configurare un ACL del Control Plane per un FTD gestito da FMC

Questa è la procedura da seguire in un FMC per configurare un ACL del control plane in modo da bloccare gli attacchi VPN con forza bruta in arrivo sull'interfaccia FTD esterna:

Passaggio 1. Aprire l'interfaccia grafica utente (GUI) di FMC tramite HTTPS ed eseguire l'accesso con le credenziali:

Immagine 3. Pagina Log In di FMC

Passaggio 2. È necessario creare un ACL esteso. A tale scopo, selezionare Oggetti > Gestione oggetti:

Immagine 4. Gestione degli oggetti

Passaggio 2.1. Dal pannello sinistro, selezionare Access List > Extended (Elenco accessi > Esteso) per creare un ACL esteso:

Immagine 5. Menu ACL esteso

Passaggio 2.2. Quindi, selezionare Add Extended Access List:

Immagine 6. Aggiunta di ACL esteso

Passaggio 2.3. Digitare un nome per l'ACL esteso e quindi fare clic sul pulsante Aggiungi per creare una voce di controllo di accesso (ACE):

Immagine 7. Voci ACL estese

Passaggio 2.4. Modificare l'azione ACE in Blocca, quindi aggiungere la rete di origine in modo che corrisponda al traffico che deve essere rifiutato all'FTD, mantenere la rete di destinazione come Qualsiasi e fare clic sul pulsante Aggiungi per completare la voce ACE.

Nell'esempio, la voce ACE configurata blocca gli attacchi di forza bruta VPN provenienti dalla subnet 192.168.1.0/24:

Immagine 8. Reti negate

Passaggio 2.5. Nel caso in cui sia necessario aggiungere altre voci ACE, fare clic nuovamente sul pulsante Add e ripetere il passaggio 2.4. Quindi, fare clic sul pulsante Save per completare la configurazione dell'ACL:

Immagine 9. Voci ACL estese completate

Passaggio 3. Quindi, è necessario configurare un oggetto Flex-Config per applicare l'ACL del control plane all'interfaccia FTD esterna. A tale scopo, spostarsi nel pannello sinistro e selezionare l'opzione FlexConfig > Oggetto FlexConfig.

Immagine 10. Menu Oggetto FlexConfig

Passaggio 3.1. Fare clic su Add FlexConfig Object:

Immagine 11. Aggiunta dell'oggetto Flexconfig

Passaggio 3.2. Aggiungere un nome per l'oggetto FlexConfig, quindi inserire un oggetto criterio ACL. A tale scopo, selezionare Inserisci > Inserisci oggetto criterio > Oggetto ACL esteso:

Immagine 12. Variabile oggetto FlexConfig

Passaggio 3.3. Aggiungere un nome per la variabile oggetto ACL e quindi selezionare l'ACL esteso creato nel passaggio 2.3, quindi fare clic sul pulsante Salva:

Immagine 13. Assegnazione ACL variabile oggetto FlexConfig

Passaggio 3.4. Quindi, configurare l'ACL del piano di controllo come in entrata per l'interfaccia esterna.

Sintassi della riga di comando:

access-group "variable name starting with $ symbol" in interface "interface-name" control-plane

Questa istruzione si traduce nell'esempio di comando successivo, in cui viene usata la variabile ACL creata nel passaggio 2.3 VAR-ACL-UNWANTED-COUNTRY:

access-group $VAR-ACL-UNWANTED-COUNTRY in interface outside control-plane

Di seguito viene riportata la procedura da seguire per configurare l'oggetto FlexConfig nella finestra oggetto FlexConfig. A questo punto, selezionare il pulsante Save (Salva) per completare l'oggetto FlexConfig:

Immagine 14. Riga di comando per il completamento dell'oggetto Flexconfig

Nota: si consiglia di configurare l'ACL del control plane solo per le interfacce che ricevono le sessioni VPN ad accesso remoto in ingresso nel firewall sicuro, come l'interfaccia esterna.

Passaggio 4. È necessario applicare la configurazione dell'oggetto FlexConfig all'FTD. A tale scopo, selezionare Dispositivi > FlexConfig:

Immagine 15. Menu criteri FlexConfig

Passaggio 4.1. Quindi, fare clic su Nuovo criterio se non è già stato creato un FlexConfig per il FTD in uso o modificare il criterio FlexConfig esistente:

Immagine 16. Creazione del criterio FlexConfig

Passaggio 4.2. Aggiungere un nome per il nuovo criterio FlexConfig e selezionare l'FTD da applicare al control plane ACL creato:

Immagine 17. Assegnazione dispositivo criteri FlexConfig

Passaggio 4.3. Dal pannello sinistro, cercare l'oggetto FlexConfig creato al passaggio 3.2, quindi aggiungerlo al criterio FlexConfig facendo clic sulla freccia destra al centro della finestra. Infine, fare clic sul pulsante Salva:

Immagine 18. Assegnazione oggetto criteri FlexConfig

Passaggio 5. Continuare a distribuire la modifica della configurazione nell'FTD. A tale scopo, passare a Distribuisci > Distribuzione avanzata:

Immagine 19. Distribuzione avanzata FTD

Passaggio 5.1. Quindi, selezionare l'FTD a cui si desidera applicare il criterio FlexConfig. Se tutto è corretto, fare clic su Distribuisci:

Immagine 20. Convalida della distribuzione FTD

Passaggio 5.2. Al termine, viene visualizzata una finestra Conferma distribuzione, aggiungere un commento per tenere traccia della distribuzione e procedere alla distribuzione:

Immagine 21. Commenti sulla distribuzione FTD

Passaggio 5.3. Quando si distribuiscono le modifiche FlexConfig, è possibile che venga visualizzato un messaggio di avviso. Fare clic su Distribuisci solo se si è completamente certi che la configurazione dei criteri sia corretta:

Immagine 22. Avviso Flexconfig di installazione FTD

Passaggio 5.4. Confermare che la distribuzione dei criteri per l'FTD sia stata completata:

Immagine 23. Distribuzione FTD completata

Passaggio 6. Se si crea un nuovo ACL del control plane per l'FTD o se ne è stato modificato uno esistente che è attivamente in uso, è importante evidenziare che le modifiche apportate alla configurazione non si applicano alle connessioni già stabilite all'FTD; pertanto, è necessario cancellare manualmente i tentativi di connessione attivi all'FTD. Per questo, collegarsi alla CLI dell'FTD e cancellare le connessioni attive.

Per cancellare la connessione attiva per un indirizzo IP host specifico:

> clear conn address 192.168.1.10 all

Per cancellare le connessioni attive per un'intera rete di subnet:

> clear conn address 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 all

Per cancellare le connessioni attive per un intervallo di indirizzi IP:

> clear conn address 192.168.1.1-192.168.1.10 all

Nota: si consiglia di utilizzare la parola chiave all alla fine del comando clear conn address per forzare la cancellazione dei tentativi di connessione VPN brute force attivi verso il firewall protetto, soprattutto quando la natura dell'attacco VPN brute force sta lanciando un'esplosione di tentativi di connessione costanti.

[VIDEO] Configurazione di un ACL del Control Plane per un FTD gestito da FMC

Configurazione di un ACL del Control Plane per FTD gestito da FDM

Questa è la procedura che è necessario seguire in un FDM per configurare un ACL del control plane in modo da bloccare gli attacchi di forza bruta VPN in ingresso sull'interfaccia FTD esterna:

Passaggio 1. Aprire la GUI di FDM tramite HTTPS e accedere con le credenziali:

Immagine 24. Pagina di accesso di FDM

Passaggio 2. Creare una rete di oggetti. Per accedere a questa pagina, selezionare Oggetti:

Immagine 25. Dashboard principale di FDM

Passaggio 2.1. Dal pannello sinistro, selezionare Reti e fare clic sul pulsante '+' per creare un nuovo oggetto di rete:

Immagine 26. Creazione di oggetti

Passaggio 2.2. Aggiungere un nome per l'oggetto di rete, selezionare il tipo di rete per l'oggetto, aggiungere l'indirizzo IP, l'indirizzo di rete o l'intervallo di indirizzi IP in modo che corrisponda al traffico che deve essere negato all'FTD. Quindi, fare clic sul pulsante Ok per completare la rete di oggetti.

- Nell'esempio, la rete di oggetti configurata ha lo scopo di bloccare gli attacchi di forza bruta VPN provenienti dalla subnet 192.168.1.0/24:

Immagine 27. Aggiungi oggetto di rete

Passaggio 3. Quindi, è necessario creare un ACL esteso. A tale scopo, selezionare la scheda Device (Dispositivo) nel menu superiore:

Immagine 28. Pagina Impostazioni dispositivo

Passaggio 3.1. Scorrere verso il basso e selezionare View Configuration (Visualizza configurazione) dal riquadro Advanced Configuration (Configurazione avanzata) come mostrato nell'immagine:

Immagine 29. Configurazione avanzata FDM

Passaggio 3.2. Quindi, dal pannello sinistro, passare a Smart CLI > Oggetti e fare clic su CREATE SMART CLI OBJECT.

Immagine 30. Oggetti Smart CLI

Passaggio 3.3. Aggiungere un nome per l'ACL esteso da creare, selezionare Elenco accessi esteso dal menu a discesa del modello CLI e configurare le voci ACE richieste utilizzando l'oggetto di rete creato nel passaggio 2.2, quindi fare clic sul pulsante OK per completare l'ACL:

Immagine 31. Creazione di ACL estesi

Nota: se è necessario aggiungere altre voci ACE per l'ACL, è possibile farlo spostando il mouse sulla sinistra della voce ACE corrente; in questo caso non vengono visualizzati tre punti selezionabili. Fare clic su di esse e selezionare Duplica per aggiungere altre voci ACE.

Passaggio 4. Quindi, è necessario creare un oggetto FlexConfig. Per questo, spostarsi sul pannello sinistro e selezionare FlexConfig > Oggetti FlexConfig, quindi fare clic su CREATE FLEXCONFIG OBJECT:

Immagine 32. Oggetti FlexConfig

Passaggio 4.1. Aggiungere un nome per l'oggetto FlexConfig per creare e configurare l'ACL del piano di controllo come in entrata per l'interfaccia esterna, come mostrato nell'immagine.

Sintassi della riga di comando:

access-group "ACL-name" in interface "interface-name" control-plane

Questa condizione viene tradotta nell'esempio del comando successivo, che usa l'ACL esteso creato nel passaggio 3.3 ACL-UNWANTED-COUNTRY:

access-group ACL-UNWANTED-COUNTRY in interface outside control-plane

Di seguito viene riportata la modalità di configurazione dell'oggetto FlexConfig nella finestra oggetto FlexConfig. A questo punto, selezionare il pulsante OK per completare l'oggetto FlexConfig:

Immagine 3. Creazione dell'oggetto FlexConfig

Nota: si consiglia di configurare l'ACL del control plane solo per le interfacce che ricevono le sessioni VPN ad accesso remoto in ingresso nel firewall sicuro, come l'interfaccia esterna.

Passaggio 5. Procedere con la creazione di un criterio FlexConfig. A tale scopo, selezionare Flexconfig > FlexConfig Policy, fare clic sul pulsante + , quindi selezionare l'oggetto FlexConfig creato nel passo 4.1:

Immagine 34. Criterio FlexConfig

Passaggio 5.1. Verificare che l'anteprima di FlexConfig mostri la configurazione corretta per l'ACL del control plane creato e fare clic sul pulsante Save:

Immagine 35. Anteprima criterio FlexConfig

Passaggio 6. Distribuire le modifiche alla configurazione dell'FTD che si desidera proteggere dagli attacchi di forza brute della VPN. A tale scopo, fare clic sul pulsante Distribuisci nel menu superiore, verificare che le modifiche alla configurazione da distribuire siano corrette e infine fare clic su DISTRIBUISCI ORA:

Immagine 36. Distribuzione in sospeso

Passaggio 6.1. Verificare che la distribuzione dei criteri sia stata completata:

Immagine 37. Installazione completata

Passaggio 7. Se si crea un nuovo ACL del control plane per l'FTD o se ne è stato modificato uno esistente che è attivamente in uso, è importante evidenziare che le modifiche apportate alla configurazione non si applicano alle connessioni già stabilite all'FTD; pertanto, è necessario cancellare manualmente i tentativi di connessione attivi all'FTD. Per questo, collegarsi alla CLI dell'FTD e cancellare le connessioni attive.

Per cancellare la connessione attiva per un indirizzo IP host specifico:

> clear conn address 192.168.1.10 all

Per cancellare le connessioni attive per un'intera rete di subnet:

> clear conn address 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 all

Per cancellare le connessioni attive per un intervallo di indirizzi IP:

> clear conn address 192.168.1.1-192.168.1.10 all

Nota: si consiglia di utilizzare la parola chiave all alla fine del comando clear conn address per forzare la cancellazione dei tentativi di connessione VPN brute force attivi verso il firewall protetto, soprattutto quando la natura dell'attacco VPN brute force sta lanciando un'esplosione di tentativi di connessione costanti.

Configurazione di un ACL Control Plane per ASA tramite CLI

Questa è la procedura da seguire in una CLI ASA per configurare un ACL del control plane in modo da bloccare gli attacchi VPN con forza bruta in arrivo sull'interfaccia esterna:

Passaggio 1. Accedere all'appliance ASA del firewall sicuro tramite la CLI e accedere al comando configure terminal.

asa# configure terminal

Passaggio 2. Usare il comando successivo per configurare un ACL esteso in modo da bloccare un indirizzo IP host o un indirizzo di rete per il traffico che deve essere bloccato sull'appliance ASA.

Nell'esempio, viene creato un nuovo ACL chiamato ACL-UNWANTED-COUNTRY e la voce ACE configurata blocca gli attacchi di forza bruta VPN provenienti dalla subnet 192.168.1.0/24:

asa(config)# access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY extended deny ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any

Passaggio 3. Usare il comando access-group successivo per configurare l'ACL-UNWANTED-COUNTRY come ACL di controllo del piano per l'interfaccia ASA esterna:

asa(config)# access-group ACL-UNWANTED-COUNTRY in interface outside control-plane

Nota: si consiglia di configurare l'ACL del control plane solo per le interfacce che ricevono le sessioni VPN ad accesso remoto in ingresso nel firewall sicuro, come l'interfaccia esterna.

Passaggio 4. Se si crea un nuovo ACL del piano di controllo o se ne è stato modificato uno esistente e in uso, è importante sottolineare che le modifiche apportate alla configurazione non si applicano alle connessioni già stabilite all'appliance ASA. Pertanto, è necessario cancellare manualmente i tentativi di connessione attivi all'appliance. Per questo, cancellare le connessioni attive.

Per cancellare la connessione attiva per un indirizzo IP host specifico:

asa# clear conn address 192.168.1.10 all

Per cancellare le connessioni attive per un'intera rete di subnet:

asa# clear conn address 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 all

Per cancellare le connessioni attive per un intervallo di indirizzi IP:

asa# clear conn address 192.168.1.1-192.168.1.10 all

Nota: si consiglia di utilizzare la parola chiave all alla fine del comando clear conn address per forzare la cancellazione dei tentativi di connessione VPN brute force attivi verso il firewall protetto, soprattutto quando la natura dell'attacco VPN brute force sta lanciando un'esplosione di tentativi di connessione costanti.

Configurazione alternativa per bloccare gli attacchi al firewall tramite shun

In caso di un'opzione immediata per bloccare gli attacchi per il firewall protetto, è possibile utilizzare il comando shun. Il comando shun consente di bloccare le connessioni da un host in fase di attacco. Di seguito sono riportati ulteriori dettagli sul comando shun:

- Una volta evitato un indirizzo IP, tutte le connessioni future dall'indirizzo IP di origine vengono interrotte e registrate finché la funzione di blocco non viene rimossa manualmente.

- La funzione di blocco del comando hunviene applicata indipendentemente dal fatto che sia attiva o meno una connessione con l'indirizzo host specificato.

- Se si specificano l'indirizzo di destinazione, le porte di origine e di destinazione e il protocollo, si elimina la connessione corrispondente e si rimuove l'indirizzo IP di origine da tutte le connessioni future. tutte le connessioni future verranno ignorate, non solo quelle che corrispondono a questi parametri di connessione specifici.

- È possibile avere solo oneshuncommand per indirizzo IP di origine.

- Poiché viene utilizzato per bloccare gli attacchi in modo dinamico, il comando hunnon viene visualizzato nella configurazione del dispositivo di difesa delle minacce.

- Quando si rimuove la configurazione di un'interfaccia, vengono rimossi anche tutti i shun collegati a quell'interfaccia.

- Sintassi del comando Shun:

shun source_ip [ dest_ip source_port dest_port [ protocol]] [ vlan vlan_id]

- Per disabilitare un shun, utilizzare la forma no di questo comando:

no shun source_ip [ vlan vlan_id]

Per evitare un indirizzo IP dell'host, procedere come segue per il firewall protetto. In questo esempio, il comando shun viene usato per bloccare gli attacchi di forza bruta VPN provenienti dall'indirizzo IP di origine 192.168.1.10.

Esempio di configurazione per FTD

Passaggio 1. Accedere all'FTD tramite CLI e applicare il comando shun:

> shun 192.168.1.10

Shun 192.168.1.10 added in context: single_vf

Shun 192.168.1.10 successful

Passaggio 2. È possibile usare i comandi show per confermare gli indirizzi IP di shun nel FTD e per monitorare il conteggio delle visite di shun per indirizzo IP:

> show shun

shun (outside) 192.168.1.10 0.0.0.0 0 0 0

> show shun statistics

diagnostic=OFF, cnt=0

outside=ON, cnt=0

Shun 192.168.1.10 cnt=0, time=(0:00:28)

Esempio di configurazione di un'appliance ASA

Passaggio 1. Accedere all'ASA tramite CLI e applicare il comando shun:

asa# shun 192.168.1.10

Shun 192.168.1.10 added in context: single_vf

Shun 192.168.1.10 successful

Passaggio 2. È possibile usare i comandi show per confermare gli indirizzi IP usati per lo shun nell'ASA e per monitorare il numero di shun hit per indirizzo IP:

asa# show shun

shun (outside) 192.168.1.10 0.0.0.0 0 0 0

asa# show shun statistics

outside=ON, cnt=0

inside=OFF, cnt=0

dmz=OFF, cnt=0

outside1=OFF, cnt=0

mgmt=OFF, cnt=0

Shun 192.168.1.10 cnt=0, time=(0:01:39)

Nota: Per ulteriori informazioni sul comando secure firewall shun, consultare la guida di riferimento dei comandi di Cisco Secure Firewall Threat Defense

Verifica

Per verificare che la configurazione ACL del control plane sia attiva per il firewall protetto, procedere come segue:

Passaggio 1. Accedere al firewall sicuro tramite CLI ed eseguire i comandi successivi per verificare che la configurazione dell'ACL del control plane sia stata applicata.

Esempio di output per l'FTD gestito da FMC:

> show running-config access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY

access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY extended deny ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any

> show running-config access-group

***OUTPUT OMITTED FOR BREVITY***

access-group ACL-UNWANTED-COUNTRY in interface outside control-plane

Esempio di output per l'FTD gestito da FDM:

> show running-config object id OBJ-NET-UNWANTED-COUNTRY

object network OBJ-NET-UNWANTED-COUNTRY

subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

> show running-config access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY

access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY extended deny ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any4 log default

> show running-config access-group

***OUTPUT OMITTED FOR BREVITY***

access-group ACL-UNWANTED-COUNTRY in interface outside control-plane

Esempio di output per l'appliance ASA:

asa# show running-config access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY

access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY extended deny ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any

asa# show running-config access-group

***OUTPUT OMITTED FOR BREVITY***

access-group ACL-UNWANTED-COUNTRY in interface outside control-plane

Passaggio 2. Per verificare che l'ACL del control plane stia bloccando il traffico richiesto, usare il comando packet-tracer per simulare una connessione TCP 443 in entrata all'interfaccia esterna del firewall protetto, quindi usare il comando show access-list <acl-name> per aumentare il numero di accessi all'ACL ogni volta che una connessione VPN con forza bruta al firewall protetto viene bloccata dall'ACL del control plane.

Nell'esempio, il comando packet-tracer simula una connessione TCP 443 in ingresso originata dall'host 192.168.1.10 e destinata all'indirizzo IP esterno del firewall protetto. L'output packet-tracer conferma che il traffico viene interrotto e l'output show access-list visualizza gli incrementi del numero di accessi per l'ACL del control plane:

Esempio di output per FTD

> packet-tracer input outside tcp 192.168.1.10 1234 10.3.3.251 443

Phase: 1

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: DROP

Elapsed time: 21700 ns

Config:

Additional Information:

Result:

input-interface: outside(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

Action: drop

Time Taken: 21700 ns

Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule, Drop-location: frame 0x00005623c7f324e7 flow (NA)/NA

> show access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY

access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY; 1 elements; name hash: 0x42732b1f

access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY line 1 extended deny ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any (hitcnt=1) 0x142f69bf

Esempio di output per l'appliance ASA

asa# packet-tracer input outside tcp 192.168.1.10 1234 10.3.3.5 443

Phase: 1

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 19688 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: DROP

Elapsed time: 17833 ns

Config:

Additional Information:

Result:

input-interface: outside

input-status: up

input-line-status: up

Action: drop

Time Taken: 37521 ns

Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule, Drop-location: frame 0x0000556e6808cac8 flow (NA)/NA

asa# show access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY

access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY; 1 elements; name hash: 0x42732b1f

access-list ACL-UNWANTED-COUNTRY line 1 extended deny ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any (hitcnt=1) 0x9b4d26ac

Nota: se nel firewall sicuro è implementata una soluzione VPN come Cisco Secure Client VPN, è possibile eseguire un reale tentativo di connessione al firewall sicuro per verificare che l'ACL del control plane stia funzionando come previsto e blocchi il traffico richiesto.

Bug correlati

- ENH | Connessioni client AnyConnect basate sulla località geografica: ID bug Cisco CSCvs65322

- DOC.: La ricerca per gruppi di oggetti ASA/FTD non supporta gli ACL del control plane: ID bug Cisco CSCwi58818

Informazioni correlate

- Configurazione di criteri basati sulla georilevazione per la VPN ad accesso remoto su Secure Firewall Threat Defense

- Consigli per evitare attacchi con spray di password mirati ai servizi VPN ad accesso remoto in un firewall sicuro

- Guida di riferimento per le tecnologie VPN Cisco