Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Eventi di failover in FMC

Passaggio 1. Configurazione criteri di integrità

Passaggio 2. Assegnazione criteri

Passaggio 3. Avvisi sugli eventi di failover

Passaggio 4. Eventi di failover cronologici

Passaggio 5. Dashboard ad alta disponibilità

Passaggio 6. CLI di Threat Defense

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come identificare e analizzare gli eventi di failover per Secure Firewall Threat Defense sull'interfaccia utente di Secure Firewall Management Center.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione di alta disponibilità (HA) per Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- Usabilità di base di Cisco Firewall Management Center (FMC)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco FMC v7.2.5

- Cisco Firepower serie 9300 v7.2.5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Oltre a fornire funzionalità di gestione e configurazione, la console centrale di gestione dei dispositivi Firepower fornisce anche un'interfaccia grafica che consente di analizzare registri ed eventi in tempo reale e passato.

Quando si parla di failover, l'interfaccia presenta nuovi miglioramenti che consentono di analizzare gli eventi di failover per comprendere gli errori.

Eventi di failover in FMC

Passaggio 1. Configurazione criteri di integrità

Lo stato di errore del cluster/HA del modulo è abilitato per impostazione predefinita nel criterio di integrità, ma è inoltre possibile abilitare l'opzione di controllo Split-Brain.

Per abilitare le opzioni per HA nella politica sanitaria, passare aSystem > Health > Policy > Firewall Threat Defense Health Policy > High Avilability.

Questa immagine descrive la configurazione HA del criterio di integrità:

Impostazioni integrità alta disponibilità

Passaggio 2. Assegnazione criteri

Assicurarsi che il criterio di integrità sia assegnato alle coppie HA che si desidera monitorare dal CCP.

Per assegnare il criterio, passare aSystem > Health > Policy > Firewall Threat Defense Health Policy > Policy Assignments & Deploy.

In questa immagine viene illustrato come assegnare il criterio di integrità alla coppia HA:

Assegnazione HA

Una volta assegnata e salvata la polizza, la FMC la applica automaticamente all'FTD.

Passaggio 3. Avvisi sugli eventi di failover

A seconda della configurazione di HA, dopo l'attivazione di un evento di failover vengono visualizzati gli avvisi popup che descrivono l'errore di failover.

In questa immagine sono illustrati gli avvisi di failover generati:

Avvisi di failover

È inoltre possibile passare a Notifications > Health per visualizzare gli avvisi di integrità del failover.

In questa immagine sono illustrati gli avvisi di failover nelle notifiche:

Notifiche HA

Passaggio 4. Eventi di failover cronologici

In FMC è possibile visualizzare gli eventi di failover che si sono verificati in passato. Per filtrare gli eventi, passare a System > Health > Events > Edit Search  e specificare il nome del modulo come Stato cluster/failover. Inoltre, il filtro può essere applicato in base allo stato.

In questa immagine viene illustrato come filtrare gli eventi di failover:

Messaggi filtro di failover

È possibile regolare le impostazioni dell'ora per visualizzare gli eventi relativi a una data e a un'ora specifiche. Per modificare le impostazioni dell'ora, passare a System > Health > Events > Time.

Nell'immagine viene mostrato come modificare le impostazioni relative all'ora:

Filtro ora

Una volta identificati gli eventi, per confermare il motivo dell'evento, posizionare il cursore su Descrizione.

In questa immagine viene illustrato il motivo per cui è stato eseguito il failover.

dettagli failover

Passaggio 5. Dashboard ad alta disponibilità

Un altro modo per monitorare il failover è disponibile inSystem > Health Montitor > Select Active or Standby Unit.

Il monitor HA fornisce informazioni sullo stato dell'HA e del collegamento di stato, sulle interfacce monitorate, sul ROL e sullo stato degli allarmi su ciascuna unità.

L'immagine mostra il monitor HA:

Grafica dello stato

Per visualizzare gli avvisi, passare a System > Health Montitor > Select Active or Standby Unit > Select the Alerts.

Avvisi

Per ulteriori dettagli sugli avvisi, scegliereView all alerts > see more.

In questa immagine viene mostrato lo stato del disco che ha causato il failover:

dettagli avviso

Passaggio 6. CLI di Threat Defense

Infine, per raccogliere ulteriori informazioni su FMC, è possibile passare a Devices > Troubleshoot > Threat Defense CLI. Configurare i parametri come Device e il comando da eseguire, quindi fare clic su Execute.

Nell'immagine è illustrato un esempio del comando show failover history che possono essere eseguiti sul CCP in cui è possibile identificare il guasto del failover.

cronologia di failover

Informazioni correlate

- Alta disponibilità per FTD

- Configurazione della funzionalità FTD High Availability nei dispositivi Firepower

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems