Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Abbreviazioni

Verifica versioni diverse degli aggiornamenti

1. Versione del software del prodotto

2. Versione di aggiornamento SRU e VDB

3. Versione aggiornamento GeoDB

Introduzione

In questo documento viene descritto come verificare le diverse versioni degli aggiornamenti nell'interfaccia della riga di comando (CLI) di Firepower.

Prerequisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti prodotti:

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

Abbreviazioni

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Aggiornamento sicuro delle regole o Sourcefire Rule Update (SRU)

- Lightweight Security Package (LSP)

- VDB (Vulnerability Database)

- Database GeoLocation (GeoDB)

Verifica versioni diverse degli aggiornamenti

1. Versione del software del prodotto

Su FMC e FTD CLI, è possibile verificare la versione software del prodotto attualmente in esecuzione tramite il comando:

show version

Esempio: output del comando dalla CLI di FMC.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-----------------[ FMC ]-----------------

Model                : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)   <- - Display running FMC software version.

UUID                 : 6308d00c-54c3-11ee-a889-c4b0f35cec33

Rules update version: 2023-10-02-002-vrt

LSP version          : lsp-rel-20231002-1553

VDB version          : 372

----------------------------------------------------

Esempio: output del comando da CLI FTD.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> show version

-------------------[ FTD ]--------------------

Model                 : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.0.5 (Build 72) <- - Display running FTD software version.

UUID                  : 48797b40-463e-11ed-92b0-d0e26b47dcc4

Rules update version  : 2023-10-02-002-vrt

VDB version           : 372

---------------------------------------------------

2. Versione di aggiornamento SRU e VDB

Dalla CLI di FMC e FTD è possibile verificare la versione di aggiornamento SRU (Snort2) e LSP (Snort3) attualmente in esecuzione e la versione VDB tramite il comando:

show version

Esempio: output del comando dalla CLI di FMC.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-----------------[ FMC ]-----------------

Model                : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)

UUID                 : 6308d00c-54c3-11ee-a889-c4b0f35cec33

Rules update version: 2023-10-02-002-vrt                       <- - Display installed SRU (Snort2) version.

LSP version          : lsp-rel-20231002-1553                    <- - Display installed LSP (Snort3) version.

VDB version          : 372                                      <- - Display running VDB version.

----------------------------------------------------

Esempio: output del comando da FTD CLI Snort2.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> show version

-------------------[ FTD ]--------------------

Model                 : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.0.5 (Build 72)

UUID                  : 48797b40-463e-11ed-92b0-d0e26b47dcc4

Rules update version  : 2023-10-02-002-vrt                       <- - Display running SRU (Snort2) version.

VDB version           : 372                                      <- - Display running VDB version.

---------------------------------------------------

Esempio: output del comando da FTD CLI Snort3.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 8)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.2.0 (build 18)

>

> show version

-------------------[ FTD ]-------------------

Model            : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.2.0 (Build 18)

UUID             : c04f9496-db0e-11ed-81a1-942878af0a8c

LSP version      : lsp-rel-20231002-1553                         <- - Display running LSP (Snort3) version.

VDB version      : 372                                           <- - Display running VDB version.

----------------------------------------------------

3. Versione aggiornamento GeoDB

Su FMC e FTD CLI (in modalità Expert), è possibile verificare la versione di GeoDB attualmente in esecuzione tramite il comando:

cat /var/sf/geodb/country_code_map_version

Esempio: output del comando dalla CLI di FMC.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> expert

rirana@FMC:~$ sudo su -

Password:

root@FMC:~#

root@FMC:~# cd /var/sf/geodb/

root@FMC:/var/sf/geodb#

root@FMC:/var/sf/geodb# cat country_code_map_version       <- - To display running GeoDB update version.

2023-09-25-100                                             <- - FMC GeoDB update version is 2023-09-25-100.

Esempio: output del comando da CLI FTD.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> expert

FTD:~$ sudo su -

Password:

root@FTD:~#

root@FTD:/# cd /var/sf/geodb/

root@FTD:geodb#

root@FTD:geodb# cat country_code_map_version              <- - To display running GeoDB update version.

2023-09-25-100                                            <- - FTD GeoDB update version is 2023-09-25-100.