Sommario

Problema

Firepower Management Center (FMC) e Firepower Threat Defense (FTD) segnalano il traffico HTTPS di Cisco Smart Licensing come tos.cisco.com anziché tools.cisco.com.

In questo modo, il traffico delle licenze dei dispositivi Cisco (ASA, router, switch) viene bloccato da policy basate su URL o Security Intelligence, con la possibilità di una scadenza della licenza.

Il traffico è in sé legittimo e destinato all'infrastruttura di licenze Cisco.

Ambiente

- Famiglia di prodotti: Cisco Secure Firewall

- Tipo di traffico: Cisco Smart Licensing (HTTPS / TCP 443)

- Caratteristica Identità server TLS (TSID) abilitata

Risoluzione

Sintomi

- Gli eventi di connessione FMC o la traccia di supporto del sistema FTD mostrano:

- I comandi di Smart Licensing (ad esempio, license smart renew auth) hanno esito negativo.

- Filtro URL / Policy di Security Intelligence che bloccano tos.cisco.com.

- L'acquisizione dei pacchetti conferma l'invio del traffico agli IP di licenza Cisco (come tools1.cisco.com).

- La disattivazione di TSID determina la segnalazione da parte di FMC di tools.cisco.com.

Procedura di risoluzione dei problemi/indagine

Conferma traffico di Smart Licensing

Sul dispositivo Cisco (esempio: ASA)

license smart renew auth

Acquisire il traffico sul dispositivo Cisco (esempio ASA)

capture LIC interface outside trace detail match tcp host <ASA_IP> any eq 443

show capture LIC

Esportare le risoluzioni IP di acquisizione e conferma sugli host di licenza Cisco:

tools1.cisco.com

Acquisisci o traccia traffico su FTD

Packet Capture (FTD CLI)

capture capin interface <inside> match tcp host <DEVICE_IP> any eq 443

capture capout interface <outside> match tcp host <DEVICE_IP> any eq 443

Traccia supporto di sistema

system support trace

Cerca voci di registro simili a:

url toos.cisco.com

Verifica configurazione TSID in FMC

- Passa a Criteri di controllo di accesso

- Modifica la regola applicabile

- Controlla impostazioni avanzate

- Conferma l'abilitazione di TLS Server Identity Discovery (TSID)

Convalida impatto TSID (test facoltativo)

- Disabilita TSID nella regola

- Distribuisci criteri

- Riesegui tentativo di gestione licenze

Nota - Comportamento previsto: FMC segnala tools.cisco.com quando TSID è disabilitato

Controlla certificato server (facoltativo)

Dagli strumenti di acquisizione pacchetti o del browser, confermare:

- L'elenco delle SAN include tos.cisco.com come prima voce

Risoluzione / Manipolazione consigliata

Nessun difetto. Il comportamento è di progettazione. Consigliare una delle seguenti opzioni:

1.- Consenti a tos.cisco.com di applicare il filtro URL/le policy di Security Intelligence

2.- Autorizzare il traffico di Cisco Smart Licensing nei seguenti modi: Categoria URL o modello di dominio più ampio

Causa

Comportamento TSID non progettato quando TLS ClientHello non contiene SNI.

Quando TSID è attivato e SNI è mancante, FMC determina l'identità del server utilizzando gli attributi del certificato nell'ordine seguente:

1.- Denominazione comune (NC)

2.- Nome alternativo del primo soggetto (SAN)

3.- Unità organizzativa

I certificati del server Cisco Smart Licensing contengono tos.cisco.com come prima voce SAN.

Di conseguenza, FMC riporta tos.cisco.com anche se:

- Risoluzione DNS corretta

- L'IP di destinazione appartiene all'infrastruttura delle licenze Cisco

- L'integrità del traffico non è compromessa

Questo influisce solo sulla segnalazione degli URL e sull'applicazione delle policy.

Contenuto correlato

- Individuazione identità server TLS