Sommario

Problema

Impostazioni piattaforma in Centro gestione firewall consente di immettere solo indirizzi IP per il campo di configurazione del server SMTP. Tuttavia, quando si utilizza Microsoft Exchange Online, la configurazione richiede l'utilizzo di un nome di dominio completo (FQDN) anziché di un indirizzo IP. Questa limitazione impedisce la corretta configurazione del server SMTP per gli ambienti che utilizzano i servizi di Microsoft Exchange Online, poiché il sistema non accetta le voci FQDN nel campo Server SMTP in Impostazioni piattaforma.

FQDN_not_supported_for_SNMP_Server.png

Ambiente

- Firewall Management Center (FMC) 7.4. Possono essere interessate anche altre versioni software.

Risoluzione

- Funzionalità non supportata.

- Miglioramento È stato archiviato l'ID bug Cisco CSCwu25196.

Causa

Nell'interfaccia Impostazioni piattaforma di Firepower Management Center è presente un limite che limita la configurazione del server SMTP al solo formato dell'indirizzo IP, impedendo l'immissione di FQDN necessari per i servizi SMTP di Microsoft Exchange Online.

Contenuto correlato

- Supporto tecnico Cisco e download