Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

1. Monitoraggio dello stato del controllo di idoneità

2.Monitoraggio dello stato di aggiornamento

3. Ripresa del controllo di idoneità in caso di guasto

4. Ripresa dell'aggiornamento in caso di errore

Introduzione

Questo documento descrive come monitorare e riprendere il controllo di idoneità o l'aggiornamento per FMC/FTD

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti prodotti:

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Linux

Componenti usati

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

1. Monitoraggio dello stato del controllo di idoneità

Una volta avviato il controllo di fattibilità dal FMC al FMC o per il dispositivo gestito, è possibile convalidare lo stato del controllo tramite CLI diversa dall'uso della GUI del FMC. Inoltre, nel caso in cui il controllo di fattibilità abbia esito negativo, è possibile ottenere i log rilevanti per comprendere la causa del guasto attraverso la CLI in modalità Expert.

Passare alla modalità Expert e, dopo l'escalation all'account root, è possibile utilizzare questi comandi.

esperto

sudo su - (immettere la password)

cd /var/log/sf

cd <nome_file_aggiornamento>

disponibilità_aggiornamento cd

tail -f main_upgrade_script.log

Di seguito è riportato un esempio per l'output del comando.

Nota: utilizzare la directory /ngfw/var/log/sf durante il controllo dello stato dell'FTD. Il file di output mostra lo stato "Operazione riuscita".

Stato controllo preparazione

2. Monitoraggio dello stato di aggiornamento

Una volta avviato l'aggiornamento dal FMC al FMC o per il dispositivo gestito, è possibile convalidare lo stato dell'aggiornamento tramite la CLI senza utilizzare la GUI del FMC. Inoltre, nel caso in cui l'aggiornamento non riesca, è possibile ottenere i log rilevanti per comprendere la causa del guasto tramite la CLI in modalità Expert.

Passare alla modalità Expert e, dopo l'escalation all'account root, è possibile utilizzare questi comandi.

expert sudo su - (enter password)

cd /var/log/sf

cd <nome_file_aggiornamento>

tail -f main_upgrade_script.log

tail -f status.log

Di seguito è riportato un esempio per l'output del comando.

Nota: utilizzare la directory /ngfw/var/log/sf durante il controllo dello stato dell'FTD. Il file di output mostra lo stato "Completato".

Stato aggiornamento

3. Ripresa del controllo di idoneità in caso di guasto

Comando utilizzato per riprendere l'aggiornamento di FMC/FTD.

Nota: se l'aggiornamento non riesce, l'operazione viene ripresa solo dopo che è stata identificata la causa dell'errore. In caso contrario, è possibile che si verifichi di nuovo lo stesso errore.

install_update.pl —detach —verifica-preparazione /var/sf/update/<nome_file_aggiornamento>

Di seguito è riportato un esempio per l'output del comando.

install_update.pl —detach —verifica-fattibilità /var/sf/update/ Cisco_FTD_Upgrade-7.0.4-55.sh.REL.tar

4. Ripresa dell'aggiornamento in caso di errore

Comando utilizzato per riprendere l'aggiornamento di FMC/FTD.

Nota: se il controllo di idoneità ha esito negativo, l'operazione riprende solo quando è stata identificata la causa sottostante dell'errore; in caso contrario, è possibile che si verifichi di nuovo lo stesso errore.

install_update.pl —detach —resume /var/sf/updates/<nome_file_aggiornamento>

Di seguito è riportato un esempio per l'output del comando.

install_update.pl —detach —riprendi /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.0.4-55.sh.REL.tar

Combinando questi metodi, è possibile ottenere una comprensione completa di come il controllo di idoneità e l'aggiornamento possono essere monitorati o la risoluzione dei problemi.