Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Aggiorna la versione Snort

Metodo 1

Metodo 2

Aggiornamento delle regole di intrusione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire l'aggiornamento dalle versioni Snort 2 e Snort 3 in Firepower Manager Center (FMC).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Firepower Threat Defense

- Firepower Management Center

- Snort

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- FMC 7.0

- FTD 7.0

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La funzione Snort 3 è stata aggiunta nella versione 6.7 per Firepower Device Manager (FDM) e Cisco Defense Orchestrator (CDO); nella versione 7.0 per Firepower Management Center (FMC).

Snort 3.0 è stato progettato per affrontare queste sfide:

1. Riduzione dell'utilizzo della memoria e della CPU.

2. Migliorare l'efficacia dell'ispezione HTTP.

3. Caricamento più rapido della configurazione e riavvio automatico.

4. Migliore programmabilità per una più rapida aggiunta di funzionalità.

Configurazione

Aggiorna la versione Snort

Metodo 1

1. Accedere a Firepower Management Center.

2. Nella scheda Periferica passare a Periferiche > Gestione periferiche.

3. Selezionare il dispositivo di cui si desidera modificare la versione Snort.

4. Fare clic sulla scheda Periferica e fare clic sul pulsante Aggiorna nella sezione Motore di ispezione.

5. Confermare la selezione.

Metodo 2

1. Accedere a Firepower Management Center.

2. Nella scheda Periferica passare a Periferiche > Gestione periferiche.

3. Selezionare il dispositivo di cui si desidera modificare la versione Snort.

4. Fare clic sul pulsante Seleziona azione e selezionare Aggiorna a Snort 3.

Aggiornamento delle regole di intrusione

Inoltre, è necessario convertire le regole Snort 2 in regole Snort 3.

1. Selezionate dal menu Oggetti > Regole intrusione.

2.Selezionare dal menu Ordina 2 tutte le regole scheda > Raggruppa regole per > Regole locali.

3. Fare clic su Ordina 3 Tutte le regole scheda e assicurarsi che Tutte le regole sia selezionato.

4.Dal menu a discesa Task, selezionare Converti e importa.

5. Fare clic su OK sul messaggio di avvertenza.

Verifica

La sezione Motore di ispezione mostra che la versione corrente di Snort è Snort 3.

La conversione della regola è riuscita quando viene visualizzato questo messaggio:

Infine, nel gruppo Regole locali è necessario trovare la sezione All Snort 2 Converted Global contenente tutte le regole convertite da Snort 2 a Snort 3.

Risoluzione dei problemi

Se la migrazione non riesce o si interrompe, eseguire il rollback allo Snort 2 e riprovare.

Informazioni correlate

- Migrazione da Snort 2 a Snort 3

- Cisco Secure - Aggiornamento dispositivo Snort 3 (video esterno di YouTube)