Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Documentazione generale

Cisco Secure Firewall serie 3000

Guide all'installazione e all'aggiornamento di Cisco Secure Firewall

Licenze Cisco Secure Firewall

Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Cisco Secure Firewall Cloud Nativo

Sistema operativo Cisco Secure Firewall eXtensible (FXOS)

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Cisco Snort IPS su router ISR e ASR

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Rilevamento e risposta estesi (XDR) Cisco

Strumento di migrazione a Cisco Secure Firewall

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

Cisco Security Manager (CSM)

Avvisi sulla sicurezza Cisco

Gestione dispositivi

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Dispositivi gestiti

Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Sistema operativo Cisco Secure Firewall eXtensible (FXOS)

Protezione delle informazioni su firewall e CSM da condividere con Cisco TAC per la risoluzione dei problemi

Strumenti e altre risorse Cisco

Cisco Press

Come fornire feedback o suggerimenti per l'articolo

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento centralizza alcuni dei collegamenti Cisco più importanti relativi alla documentazione, alla configurazione e alla risoluzione dei problemi dei prodotti Cisco Secure Firewall.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

L'articolo che segue è una guida di riferimento per la documentazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi dei prodotti Cisco Secure Firewall. Si consiglia di consultare questa guida di riferimento prima di contattare il supporto Cisco TAC.

Documentazione generale

In questa sezione sono disponibili informazioni relative a note sulla versione, data sheet e informazioni sul prodotto, aggiornamenti, avvisi sui prodotti, avvisi sulla sicurezza, compatibilità, informazioni sulle licenze, roadmap della documentazione, riferimenti tecnici, guide alla configurazione e white paper.

Cisco Secure Firewall serie 3000

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

Secure Firewall 1000

Cisco Secure Firewall serie 1000

Secure Firewall 1000

Documentazione e download di Secure Firewall serie 1000

Secure Firewall 2100

Cisco Secure Firewall serie 2100

Secure Firewall 2100

Documentazione e download di Secure Firewall serie 2100

Secure Firewall 3100

Cisco Secure Firewall serie 3100

Secure Firewall 3100

Documentazione e download di Secure Firewall serie 3100

Secure Firewall 3100

Secure Firewall serie 3100 Deep Dive

Secure Firewall 4100

Cisco Secure Firewall serie 4100

Secure Firewall 4100

Documentazione e download di Secure Firewall serie 4100

Secure Firewall 4200

Cisco Secure Firewall serie 4200

Secure Firewall 4200

Documentazione e download di Secure Firewall serie 4200

Secure Firewall 4200

Secure Firewall serie 4200 Deep Dive

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower serie 7000

Cisco Firepower 7000

Documentazione e download per appliance Cisco Firepower serie 7000

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower serie 8000

Cisco Firepower 8000

Documentazione e download per appliance Cisco Firepower serie 8000

Secure Firewall 9300

Cisco Secure Firewall serie 9300

Secure Firewall 9300

Documentazione e download di Secure Firewall serie 9300

ASA 5500-X

Documentazione e download di ASA serie 5500-X

ASA 5500-X con FirePOWER

ASA 5500-X con documentazione e download dei servizi FirePOWER

Secure Firewall ISA 3000

Cisco Secure Firewall serie ISA 3000

Secure Firewall ISA 3000

Documentazione e download di Secure Firewall ISA serie 3000

Guide all'installazione e all'aggiornamento di Cisco Secure Firewall

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

Installazione/aggiornamento/ricreazione immagine

Guide all'installazione e all'aggiornamento Secure Firewall

Upgrade/Patch Revert

Ripristino sicuro del firewall o disinstallazione dell'aggiornamento

Licenze Cisco Secure Firewall

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

Licenze

Cisco Software Central

Licenze Smart

Guida alle licenze Cisco Secure Firewall Smart

Licenze Smart/Classic/PLR

Domande frequenti (FAQ) sulle licenze

Licenze Smart/Classic

Licenze per le funzionalità di Cisco Secure Firewall Management Center

Licenze Smart/PLR

Licenze Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Licenze Smart/PLR

Licenze Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Licenze Smart/PLR

Cisco Secure FXOS per Firepower 4100/9300 - Licenze ASA

Licenze Smart

Utilizzare la registrazione di FMC e FTD Smart License e i problemi comuni per risolvere i problemi

Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

FTD

Documentazione e download Secure Firewall Threat Defense

FTD

Navigazione nella documentazione di Cisco Secure Firewall Threat Defense

FTD

Guida alla compatibilità di Secure Firewall Threat Defense

FTD

Note sulla release dell'hotfix Secure Firewall Threat Defense/Firepower

FTD

Risoluzione dei problemi relativi al percorso dei dati di Firepower: panoramica

FTD

Aggiorna FTD firewall protetto

vFTD

Serie virtuale Secure Firewall Threat Defense

vFTD

Scheda tecnica virtuale di Secure Firewall Threat Defense

vFTD

Documentazione e download virtuali di Secure Firewall Threat Defense

vFTD

Guida Virtual Started di Secure Firewall Threat Defense

Cisco Secure Firewall Cloud Nativo

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

Secure Firewall Cloud Native

Cisco Secure Firewall Cloud serie nativa

Secure Firewall Cloud Native

Documenti e download nativi di Secure Firewall Cloud

Secure Firewall Cloud Native

Guida introduttiva nativa a Secure Firewall Cloud

Sistema operativo Cisco Secure Firewall eXtensible (FXOS)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

FXOS

Rispondere alle domande frequenti su Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

FXOS

Guida alla risoluzione dei problemi di Cisco FXOS per Firepower 1000/2100 e Secure Firewall 3100/4200 con Threat Defense

FXOS

Guida di riferimento a Cisco Firepower 1000, 2100 FXOS, Secure Firewall 3100 e 4200 MIB

FXOS

Configurazione di SNMP su appliance Firepower NGFW

FXOS

Guide alla configurazione di Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS Chassis Manager

FXOS

Guida alla compatibilità di Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

Guida all'aggiornamento di Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

Guida all'aggiornamento del firmware di Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

CCP

Cisco Secure Firewall Management Center

CCP

Nuove funzionalità di Cisco Secure Firewall Management Center per release

CCP

Scheda tecnica di Secure Firewall Management Center (nuovi modelli)

CCP

Foglio dati Centro gestione firewall protetto (modelli precedenti)

CCP

Guide alla configurazione di Secure Firewall Management Center

CCP

Documentazione, download e modelli supportati di Secure Firewall Management Center

CCP

Guida all'aggiornamento di Secure Firewall Management Center

vFMC

Documenti virtuali e download di Secure Firewall Management Center

vFMC

Guida Virtual Started di Centro gestione firewall sicuro

CdFMC

Centro gestione firewall (cdFMC) distribuito tramite cloud

Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

FDM

Guide alla configurazione di Secure Firewall Device Manager

FDM

Nuove funzionalità di Secure Firewall Device Manager per versione

FDM

Video introduttivo su Gestione periferiche Secure Firewall

Cisco Snort IPS su router ISR e ASR

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

Snort IPS

Guida alla configurazione di Cisco Snort IPS

Ordina IPS/UTD

Guida alla configurazione di Cisco Unified Threat Defense per ISR

Snort IPS

Cisco Snort IPS su router - Configurazione dettagliata

Snort IPS

Cisco Snort IP su ISR, ISRv e CSR - Guida alla risoluzione dei problemi

Snort IPS

Cisco Snort IPS su ASR - Guida alla configurazione

Snort IPS

Implementazione di Snort IPS su ISR serie 4000

Snort IPS

Data sheet: Cisco Snort IPS per router di servizi integrati serie 4000

Snort IPS

Implementazione di Snort IPS su ISR serie 1000

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

CDO

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

CDO

Integrazione CDO con tecnologie Secure Firewall

Rilevamento e risposta estesi (XDR) Cisco

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

XDR

Rilevamento e risposta estesi (XDR) Cisco

XDR

Integrazione di XDR con le tecnologie di sicurezza

Strumento di migrazione a Cisco Secure Firewall

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

Secure Firewall Migration Tool

Strumento di migrazione a Cisco Secure Firewall

Secure Firewall Migration Tool

Documentazione e download dello strumento di migrazione Secure Firewall

Secure Firewall Migration Tool

Guida alla compatibilità dello strumento di migrazione Secure Firewall

Secure Firewall Migration Tool

Migrazione di Cisco Secure Firewall ASA a Cisco Secure Firewall Threat Defense con lo strumento di migrazione

Secure Firewall Migration Tool

Migrazione di ASA con FirePOWER Services (FPS) Firewall per proteggere la difesa dalle minacce del firewall con lo strumento di migrazione

Secure Firewall Migration Tool

Migrazione di un dispositivo gestito da FDM a Secure Firewall Threat Defense con lo strumento di migrazione

Secure Firewall Migration Tool

Migrazione di Check Point Firewall a Secure Firewall Threat Defense con lo strumento di migrazione

Secure Firewall Migration Tool

Migrazione di Palo Alto Networks Firewall a Secure Firewall Threat Defense con lo strumento di migrazione

Secure Firewall Migration Tool

Migrazione di Fortinet Firewall a Secure Firewall Threat Defense con lo strumento di migrazione

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

ASA

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

ASA

Documentazione e download di Secure Firewall ASA

ASA

Guida alla compatibilità ASA Secure Firewall

ASA

Scheda tecnica di Secure Firewall ASA serie 5500 e ASA serie 5500-X

ASA

Scheda tecnica di Secure Firewall ASA 5500-X con servizi FirePOWER

ASAv

Scheda tecnica virtuale ASA Secure Firewall

ASAv

Documentazione e download virtuali di ASA Secure Firewall

ASAv

Guida introduttiva all'appliance ASA Secure Firewall

ASAc

Introduzione a Containerized Secure Firewall ASAc

ASAc

Guida all'installazione e configurazione di ASAc Containerized Secure Firewall

ASAc

Blog ASAc Cisco Containerized Secure Firewall

ASAc

Video sull'implementazione di ASAc Containerized Secure Firewall

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

ASDM

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

ASDM

Documentazione e download Secure Firewall ASDM

ASDM

Download del software ASDM Secure Firewall

Cisco Security Manager (CSM)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

CSM

Cisco Security Manager

CSM

Release, documentazione e download di Cisco CSM

CSM

Scheda tecnica di Cisco CSM

CSM

Guide all'installazione e all'aggiornamento di Cisco CSM

CSM

Download del software CSM Cisco

CSM

Download del software Cisco CSM versione 4.18+

Avvisi sulla sicurezza Cisco

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

Secure Firewall 1000

Secure Firewall serie 1000

Secure Firewall 2100

Secure Firewall serie 2100

Secure Firewall 3100

Secure Firewall serie 3100

Secure Firewall 4200

Secure Firewall serie 4200

Cisco Firepower 7000

Appliance Cisco Firepower serie 7000

Cisco Firepower 8000

Appliance Cisco Firepower serie 8000

Secure Firewall 9300

Secure Firewall serie 9300

Secure Firewall ASA

Secure Firewall ASA

Secure Firewall ASAv

Secure Firewall ASA Virtual (ASAv)

Secure Firewall ISA 3000

Cisco serie 3000 Industrial Security Appliance (ISA)

Secure Firewall ASDM

Secure Firewall ASDM

Secure Firewall Cloud

Secure Firewall Cloud Native

Secure Firewall FMC

Centro gestione firewall protetto (FMC)

Secure Firewall vFMC

vFMC (Secure Firewall Management Center Virtual)

FTD Secure Firewall

Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Secure Firewall vFTD

vFTD (Secure Firewall Threat Defense Virtual)

Secure Firewall FXOS

Consigli, risposte e avvisi sulla sicurezza FXOS Secure Firewall

Cisco CSM

Consigli, risposte e avvisi sulla sicurezza Cisco CSM

Gestione dispositivi

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

CCP

Modifica della password di un utente su appliance Secure Firewall

CCP

Configurazione del clustering sui dispositivi Cisco FirePOWER serie 7000 e 8000

CCP

Configurazione dell'alta disponibilità sui centri di difesa serie 3

CCP

Configurazione dello stack sui dispositivi Cisco Firepower serie 8000

CCP

Configurazione e risoluzione dei problemi di Cisco Threat Intelligence Director

CCP

Configurare l'aggiornamento automatico dei bundle CA per FMC e FDM

CCP

Configurazione di BFD in Secure Firewall Threat Defense con Flex-Config

CCP

Configurazione dell'autenticazione esterna FMC e FTD con ISE come server RADIUS

CCP

Configura SSO FMC con Azure come provider di identità

CCP

Configurare FMC per l'invio di registri di controllo a un server Syslog

CCP

Configurare la disponibilità elevata in FMC

CCP

Configurare il backup remoto per FMC utilizzando il dispositivo di archiviazione NFS

CCP

Configurazione di Secure Firewall Management Center senza Eth0 come server di gestione

CCP

Procedure di riconfigurazione SSD/RAID per FireSIGHT Management Center modelli FS2000 e FS4000

CCP

Configura oggetto basato su FQDN per la regola di controllo di accesso

CCP

Dimostrare la navigazione attraverso Secure Firewall API-Explorer

CCP

Istruzioni per l'installazione del kit di guide dell'appliance Firepower serie 7000

CCP

FMC 6.6.1+ - Suggerimenti per prima e dopo un aggiornamento

CCP

L'indirizzo IP è bloccato o inserito nella blacklist dalla Security Intelligence di un sistema Cisco FireSIGHT

CCP

Monitoraggio degli eventi tramite il Visualizzatore eventi unificato sull'interfaccia utente di FMC

CCP

Eseguire il push di oggetti in blocco in FMC utilizzando REST-API

CCP

Ricreare l'immagine di un centro di gestione FireSIGHT e di un'appliance FirePOWER

CCP

Ricreare un'immagine di un modello hardware di Cisco Secure Firewall Management Center

CCP

Introduzione all'API REST di Secure Firewall

CCP

Tipi di file di aggiornamento che possono essere installati su un sistema FireSIGHT

CCP

Aggiorna FMC in alta disponibilità

CCP

Documentazione per l'utente - Cisco Firepower Management Center

CCP

Verifica delle versioni del software Firepower

CCP

Un modello FireSIGHT Management Center FS4000 può attivare un avviso di stato "Danneggiato dal disco"

CCP

Implementazione del ripristino della versione VDB in FMC versione 7.3+

CCP

Risoluzione dei problemi "Cisco Cloud Configuration - Failure" - Allarme aggiornamenti dati minaccia sui dispositivi Firepower

CCP

Risoluzione dei problemi relativi alle ventole su un sistema FireSIGHT

CCP

Risoluzione dei problemi relativi al filtro URL su un sistema FireSIGHT

CCP

Risoluzione dei problemi relativi agli errori di aggiornamento dei feed di Security Intelligence in Firepower Management Center

Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

FDM

Configurare una regola di controllo dell'accesso a tempo in FDM con API Rest

FDM

Configurazione e verifica di Syslog in Gestione periferiche di Firepower

FDM

Configurazione dell'autenticazione e dell'autorizzazione esterne di FDM con ISE utilizzando RADIUS

FDM

Configurazione del servizio di gestione integrata di FDM per Firepower 2100

FDM

Configurare Gestione periferiche firewall protette in Alta disponibilità

FDM

Aggiornamento di Secure Firewall Threat Defense tramite Gestione dispositivi firewall

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

CDO

Implementazione di un CFC (Cloud-Delivered FMC) in Cisco Defense Orchestrator (CDO)

CDO

Inizializzare e avviare lo strumento di migrazione del firewall su CDO

Dispositivi gestiti

Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

FTD

Configurazione delle opzioni avanzate per BGP su FTD

FTD

Configurazione e verifica di NAT su FTD

FTD

Configurazione di BFD in Secure Firewall Threat Defense con GUI

FTD

Configurazione del failover di due ISP per FTD gestito da FMC

FTD

Configurazione di eBGP HA con SFTD/ASA e Cloud Service Provider

FTD

Configura autenticazione attiva FDM (Captive Portal)

FTD

Configurazione del clustering FTD su FP9300 (all'interno dello chassis)

FTD

Configura elevata disponibilità FTD tramite FDM

FTD

Configurazione delle interfacce Geneve in Secure FTDv

FTD

Configurazione di NAT 64 su Secure Firewall gestito da FMC

FTD

Configurazione della registrazione sicura degli eventi di NetFlow su Firepower Threat Defense

FTD

Configurare PBR con Monitoraggio percorso HTTP in FMC

FTD

Configurazione delle interfacce VXLAN su Secure FTD con Secure FMC

FTD

Distribuisci FTDv con scalabilità automatica in Azure in un ambiente con attendibilità elevata

FTD

Esempio di configurazione del filtro URL su un sistema FireSIGHT

FTD

Guide alla configurazione di Cisco Secure Firewall Management Center

FTD

Informazioni sulle azioni delle regole delle policy di controllo degli accessi di Firepower Threat Defense

FTD

Chiarimento dell'utilizzo della CPU da parte del processo Firepower Threat Defense LINA

FTD

Raccolta di file di base da un dispositivo Firepower Threat Defense

FTD

Configurazione di AnyConnect VPN su FTD con Cisco ISE come server RADIUS con CA radice di Windows Server 2012

FTD

Concetti avanzati e suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi alla modalità firewall trasparente di Firepower Threat Defense

FTD

Identificare e analizzare gli eventi di failover FTD su FMC

FTD

Installazione e aggiornamento di FTD sulle appliance Firepower

FTD

Marketing Collateral-Next-Generation Firewall

FTD

Comprendere i messaggi di stato di failover per FTD

FTD

Informazioni sull'allocazione delle porte in Dynamic PAT per il cluster FTD 7.0

FTD

Informazioni sulle regole Snort3

FTD

Guida al passaggio da Secure Firewall allo Snort 2 allo Snort 3

FTD

Guida alla configurazione di Cisco Secure Firewall Management Center Snort 3

FTD

Comprensione del VRF (router virtuale) su Secure Firewall Threat Defense

FTD

Aggiorna FTD HA gestito da FMC

FTD

Aggiornamento della coppia FTD HA su appliance Firepower

FTD

Aggiornamento di Secure Firewall Threat Defense tramite Gestione dispositivi firewall

FTD

Verifica della configurazione di modalità, istanza, alta disponibilità e scalabilità di Firepower

FTD

Prestazioni multi-istanza di Secure Firewall 3100, 4100 e 9300

FTD

Piano dati a più istanze del firewall protetto e dimensionamento dell'istanza del core dello snort

FTD

Uso della funzionalità a più istanze su Firepower 4100/9300

FTD

Prestazioni di Firepower NGFW a più istanze su appliance serie 4100 e 9300

FTD

Analisi delle acquisizioni di Firepower Firewall per la risoluzione efficace dei problemi di rete

FTD

Il tentativo di aggiornare le periferiche Firepower ha come risultato "006_check_snort.sh"

FTD

Modifica o recupero della password per FTD tramite FXOS Chassis Manager

FTD

Identificazione dei problemi delle schede Network Flow Engine negli accessori Sourcefire FirePOWER serie 7000 e 8000

FTD

NetFlow e altre funzionalità non supportate a causa della verifica parziale del motore di linea se un FTD trasparente funziona come coppia inline

FTD

Elaborazione di una sessione di grandi dimensioni a flusso singolo (flusso elefante) da parte dei servizi Firepower

FTD

Risoluzione dei problemi relativi al cluster Firepower Threat Defense (FTD)

FTD

Errore di aggiornamento su FTD HA a più istanze

FTD

Traffico multiplayer online di Xbox Live (Teredo Tunnel UDP 3544) bloccato da FTD

FTD

Problemi di configurazione FTD HA sul FMC quando due chassis Firepower hanno nomi di sistema duplicati

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

ASA

Configurazione della riflessione NAT sull'appliance ASA per i dispositivi VCS Expressway TelePresence

ASA

Configurazione di ASA NAT e suggerimenti per l'implementazione delle interfacce di rete doppie Expressway-E

ASA

Comunicazione LAN tra gli host che ricercano gli indirizzi IP pubblici dietro un'ASA

ASA

Esempio di configurazione di ASA Embedded Event Manager

ASA

Esempio di configurazione di ASA versione 9.x SSH e Telnet sulle interfacce interna ed esterna

ASA

Configurazione dell'ASA per i collegamenti ISP ridondanti o di backup

ASA

Configurazione dello strumento di migrazione Secure Firewall per la migrazione di ASA

ASA

Implementazione di esempio del modulo CSM sull'appliance ASA

ASA

Disattivazione delle crittografie in modalità CBC del server SSH su un'ASA

ASA

Installazione e configurazione di un modulo servizi FirePOWER su una piattaforma ASA

ASA

La configurazione della VPN da sito a sito su ASA 9.x a contesto multiplo riceve un messaggio di errore

ASA

Compatibilità ASA Cisco Secure Firewall

ASA

Analisi del comportamento di amministrazione dei dispositivi AAA per ASA

ASA

Esempio di configurazione di ASA 8.4(x): connessione di una singola rete interna a Internet

ASA

ASA 8.x: configurazione di AnyConnect SSL VPN CAC-SmartCard per Windows

ASA

Domande frequenti sull'appliance ASA: come specificare l'interfaccia di origine ASA per i syslog inviati su un tunnel VPN?

ASA

Domande frequenti sull'ASA: Come interpretare i syslog generati dall'appliance ASA quando vengono create o interrotte le connessioni?

ASA

Esempio di configurazione di ASA File Transfer con FXP

ASA

Implementazione del miglioramento delle funzionalità SNMP dell'ASA

ASA

ASA: esempio di configurazione e risoluzione dei problemi del relay DHCPv6

ASA

Guida al filtro del traffico botnet ASA Cisco Secure Firewall

ASA

Configurazione di BGP con due provider di servizi diversi

ASA

Configurazione dei servizi FirePOWER su un dispositivo ISR con blade UCS-E

ASA

Configurazione di ASA 5506W-X con IP non predefinito o con più VLAN

ASA

Configurazione dell'ASA per le due reti interne

ASA

Configurazione dell'ASA per il passaggio del traffico IPv6

ASA

Esempio di configurazione dell'autenticazione ASA cut-through e diretta

ASA

Esempio di configurazione EEM utilizzato per controllare il comportamento di deviazione NAT di due NAT quando si utilizza la ridondanza ISP

ASA

Firepower eXtensible Operating System (FXOS) 2.2: Autenticazione e autorizzazione dello chassis per la gestione remota con ACS tramite RADIUS

ASA

Firepower eXtensible Operating System (FXOS) 2.2: Autenticazione/autorizzazione dello chassis per la gestione remota con ISE tramite RADIUS - Tech Zone (cisco.com)

ASA

Firepower eXtensible Operating System (FXOS) 2.2: Autenticazione/autorizzazione dello chassis per la gestione remota con ISE tramite TACACS+ - Tech Zone (cisco.com)

ASA

Installazione e aggiornamento di Firepower Threat Defense su appliance ASA 55xx-X

ASA

Istruzione NAT e PAT utilizzate nell'esempio di configurazione di Cisco Secure ASA Firewall

ASA

PIX/ASA 8.0: utilizzare l'autenticazione LDAP per assegnare un criterio di gruppo all'accesso

ASA

Informazioni sulla sincronizzazione della tabella MAC ad alta disponibilità ASA in modalità trasparente con i router HSRP

ASA

Aggiornamento di una coppia ASA HA su appliance Firepower

ASA

I mapping da utente a IP non vengono più visualizzati in Cisco CDA dopo il mese di marzo 2017 in Microsoft Update

ASA

Domande frequenti ASA: cosa succede dopo il failover se vengono sincronizzate le route dinamiche?

ASA

L'appliance ASA ha un elevato utilizzo della CPU a causa di un loop del traffico quando i client VPN si disconnettono

ASA

Guida alla risoluzione dei problemi ASA: log mancanti nelle destinazioni Syslog

ASA

Problemi comuni con il cluster trasparente tra siti ASA

ASA

Differenze tra log e debug su appliance di sicurezza adattive

ASA

Disabilitare il monitoraggio del modulo di servizio sull'appliance ASA per evitare eventi di failover indesiderati (SFR/CX/IPS/CSC).

Sistema operativo Cisco Secure Firewall eXtensible (FXOS)

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

FXOS

Creazione e gestione di dispositivi logici in Gestione chassis FXOS

FXOS

Ricreazione di un'immagine di Secure Firewall Threat Defense per le serie 1000, 2100 e 3100

FXOS

Guida di riferimento ai comandi di Cisco Firepower 4100/9300 FXOS

FXOS

Guida all'aggiornamento del firmware di Cisco Firepower 4100/9300 FXOS

FXOS

Esecuzione di una nuova immagine completa per FXOS in Firepower serie 4100 e 9300

FXOS

Aggiornamento del sistema operativo estendibile Firepower (FXOS) con Firepower Chassis Manager

Protezione delle informazioni su firewall e CSM da condividere con Cisco TAC per la risoluzione dei problemi

Queste sono le informazioni più comuni richieste dal team di supporto TAC Cisco per la risoluzione sicura dei problemi relativi a firewall e CSM.

Piattaforma

Articoli correlati

Tag

FMC/FTD/FDM

Procedure di generazione file per la risoluzione dei problemi relativi al firewall protetto

ASA

Procedura di generazione dei file di supporto tecnico ASA Secure Firewall

FXOS

Procedura di generazione dei file di supporto tecnico Secure Firewall FXOS

CSM

Generazione di file di diagnostica CSM dalla GUI

Strumenti e altre risorse Cisco

Descrizione

Articoli correlati

Tag

Sito Cisco Secure Firewall

Sito Cisco Secure Firewall

Cisco Community

Cisco Community

Blog di Cisco

Blog di Cisco Secure Firewall

Cisco Live

Cisco Live Secure Firewall

Cisco Video Portal

Cisco Video Portal ASA

Cisco Video Portal

Cisco Video Portal Secure Firewall

Cisco YouTube Channel

Cisco Secure Firewall - Canale Youtube

Video di formazione Cisco

Video di formazione su Cisco Next-Generation Firewall (NGFW)

Cisco CLI Analyzer

Cisco CLI Analyzer

Cisco Packet Capture

Generatore e analizzatore configurazioni di Cisco Packet Capture

Cisco Radkit

Cisco Radkit

Cisco Perf Estimator

Cisco Secure Firewall Performance Estimator

Cisco Press

Descrizione

Articoli correlati

Tag

Cisco Press

Tecnologie e soluzioni integrate per la sicurezza - Volume I

Cisco Press

Tecnologie e soluzioni integrate per la sicurezza - Volume II

Cisco Press

Guida ufficiale alla protezione CCNP Cisco Secure Firewall and Intrusion Prevention System

Cisco Press

Guida ufficiale ai certificati CCNP e CCIE Security Core SCOR 350-701, seconda edizione

Cisco Press

Cisco Firepower Threat Defense (FTD): best practice per la configurazione e la risoluzione dei problemi NGFW

Come fornire feedback o suggerimenti per l'articolo

Procedere come segue per fornire commenti o suggerimenti sull'articolo per questa guida di riferimento.

Passaggio 1. Vai alla sezione in alto a destra di questo documento e clicca sul pulsante Feedback:

Passaggio 2. Una volta visualizzata la nuova finestra, fornirci il tuo feedback/articolo, suggerimento, nome e indirizzo email, quindi fare clic su Invia.

Nota: solo i link Cisco devono essere utilizzati come articoli approvati per consigliare questa guida di riferimento di Cisco Secure Firewall.

Informazioni correlate

- Per ulteriore assistenza, contattare il Cisco Technical Assistance Center (TAC). È necessario un contratto di supporto valido: Contatti del supporto Cisco internazionali.

- Supporto e download Cisco: supporto tecnico e download Cisco

- Non perdere questa occasione! Immergiti nell'emozionante mondo del Guida di riferimento per le tecnologie VPN Cisco