Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Modifica della password dell'interfaccia Web di FMC

Cambiare la password CLI di FMC/FTD

Modifica della password dell'interfaccia Web di FDM

Modifica della password di FXOS/FCM dall'interfaccia Web

Modificare la password di FXOS/FCM dalla CLI

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come modificare l'interfaccia Web e le password CLI su diverse piattaforme Cisco Secure Firewall.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza base di queste tecnologie:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

- Sistema operativo Cisco Firepower eXtensible (FXOS)

- Cisco Firepower Chassis Manager (FCM)

- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Firepower 4110 con FXOS v2.12(0.498).

- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4.1

- Cisco Secure Firewall Threat Defense gestito da FDM v7.1.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

I requisiti specifici per questo documento includono:

- Accesso ai dispositivi con un account utente con privilegi di amministratore

- Per la procedura Cisco Secure Firewall Threat Defense è necessario utilizzare la versione 7.0 o successive

- Per le procedure di Cisco Secure Firewall Management Center è necessario utilizzare la versione 7.0 o successive

- Per la procedura di Firepower Chassis Manager, è necessario utilizzare la versione 2.10.1.159 o successiva

Modifica della password dell'interfaccia Web di FMC

Passaggio 1. Passare a Sistema. Fare clic su Utenti:

Passaggio 2. Identificare l'utente in cui si desidera modificare la password e fare clic sull'icona a forma di matita:

Passaggio 3. Configurare la nuova password e fare clic su Save:

Nota: tenere presente che solo per FMC, l'interfaccia Web e l'interfaccia della riga di comando utente/password sono indipendenti.

Cambiare la password CLI di FMC/FTD

Passaggio 1. Accedere all'accessorio tramite SSH o il cavo console e usare il comando seguente:

>configure password

Passaggio 2. Immettere la password corrente, quindi la nuova password, confermare la password introdotta e digitare Enter:

> configure password

Enter current password:

Enter new password:

Confirm new password:

Password Update successful.

Nota: nel caso di un FTD gestito da FDM, la modifica della password CLI avrà effetto sulla password dell'interfaccia Web FDM.

Modifica della password dell'interfaccia Web di FDM

1. Passare a admin > Profilo:

Passaggio 2. Fare clic su Password e compilare i campi Password corrente, Nuova password e Conferma password, quindi fare clic sul pulsante CAMBIA per confermare la procedura:

Nota: la modifica della password dall'interfaccia Web FDM avrà effetto sulla password CLI FTD.

Modifica della password di FXOS/FCM dall'interfaccia Web

Passaggio 1. Passare a Sistema > Gestione utente:

Passaggio 2. Identificare l'utente in cui si desidera modificare la password e fare clic sull'icona a forma di matita:

Passaggio 3. Configurare la nuova password e fare clic su Save:

Nota: la modifica della password dall'interfaccia Web avrà effetto sulla password della CLI di FXOS.

Modificare la password di FXOS/FCM dalla CLI

Passaggio 1. Accedere alla CLI di FXOS ed eseguire i comandi successivi per visualizzare l'elenco degli utenti confermati:

FPR4110# scope security

FPR4110 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

ciscotac

Passaggio 2. Identificare l'utente al quale si desidera modificare la password ed eseguire i comandi successivi:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac

FPR4110 /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FPR4110 /security* # commit-buffer

FPR4110 /security #

Nota: la modifica della password dalla CLI di FXOS avrà effetto sulla password dell'interfaccia Web.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download